Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Anmelden bei MVS

Stellen Sie fest, ob TCP/IP ausgeführt wird.

Option 1 - Verwenden des Befehls Display Active (DA)

Option 2: Anzeigen der Befehlseingabe von einer TSO-Konsole

TCP/IP-Profil bearbeiten und durchsuchen

Stellen Sie fest, ob CHPID online ist.

Stellen Sie fest, ob Pfade online sind.

Stellen Sie fest, ob Geräte online sind.

Vary CHPID Online oder Offline

Unterschiedliche Online- oder Offline-Pfade

Unterschiedliche Geräte - online oder offline

Status des CIP prüfen

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält Anleitungen für die Konfiguration von MVS (Multiple Virtual Storage) und OS/390.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine besonderen Voraussetzungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Anmelden bei MVS

Gehen Sie folgendermaßen vor, um sich bei MVS anzumelden:

In den meisten Fällen sieht die erste Eingabeaufforderung ähnlich aus wie folgt:

IKJ56700A ENTER USERID - CEMVS1

1. Geben Sie die Benutzer-ID ein, die Sie für diese Sitzung verwenden, wenn Sie die Eingabeaufforderung sehen.

2. Geben Sie nur Ihr Kennwort ein, und drücken Sie Return, wenn der Anmeldefenster der Time Sharing Option Extensions (TSO/E) angezeigt wird:

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- TSO/E LOGON -----------------------------------

Enter LOGON parameters below:

Userid    ===> CEMVS1

Password  ===>

Procedure ===> IKJACCNT

Acct Nmbr ===>

Size      ===> 4096

Perform   ===>

Command   ===>

Enter an 'S' before each option desired below:

-Nomail         -Nonotice        -Reconnect        -OIDcard

PF1/PF13 ==> Help    PF3/PF15 ==> Logoff    PA1 ==> Attention    PA2 ==> Reshow

----------------------------------------------------------------------------------

Geben Sie in einem Eintragsfeld ein Fragezeichen (?) ein, um eine kontextsensitive Hilfe anzufordern.

3. Wählen Sie eine Option aus.

Um eine Auswahl zu treffen, geben Sie das Referenzzeichen eines Bereichs nach der Eingabeaufforderung ein ("Wählen Sie Option ===>"), und drücken Sie Return (Zurück).

-------------------------------------------------------------------------------

BIG COMPANY INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===>

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

Hinweis: Die Anweisungen in diesem Dokument basieren auf dem ersten Bereich, der in den meisten Implementierungen angezeigt wird.

Diese und die übrigen TSO-Panels können stark variieren. Sie variieren jedoch von Geschäft zu Geschäft. Wenn Sie keine Auswahlmöglichkeiten finden, die den unter PDF-Funktionen im Bereich unter Schritt 3 der Anmeldung bei MVS aufgeführten Optionen ähneln, suchen Sie in Ihrem Bereich nach einer Auswahl mit dem Namen PDF oder ISPF, und wählen Sie sie aus.

Hinweis: Wenn die Tastenauswahl "Programmfunktion" (PF), die im unteren Bereich des Bereichs in Schritt 3 der Anmeldung bei MVS angezeigt wird, nicht in Ihrem Bereich angezeigt wird, geben Sie PFSHOW ON in der Befehlszeile ein, und drücken Sie Return, um diese zu aktivieren.

Um zu dieser ersten Anzeige zurückzukehren, nachdem Sie zu anderen Bereichen gelangt sind, drücken Sie F3, oder die Taste PF, die der Taste "End" entspricht. Jedes Mal, wenn Sie die Taste End PF drücken, verschieben Sie einen Bereich zurück.

Stellen Sie fest, ob TCP/IP ausgeführt wird.

Befolgen Sie diese Schritte, um festzustellen, ob TCP/IP ausgeführt wird.

1. Wählen Sie im ersten Teilfenster die Option SDSF, um die Bereiche System Display and Search Facility (SDSF) zu öffnen. Wählen Sie in diesem Beispiel L2 aus.

Hinweis: Wenn Ihr Shop kein SDSF verwendet, kann es eine Option für Interactive Operator Facility (IOF) geben. Die IOF-Implementierung ähnelt SDSF.

-------------------------------------------------------------------------------

BIG COMPANY INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===> L2

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

Das SDSF-Menüfeld ist der nächste Bildschirm, den Sie sehen.

-------------------------------------------------------------------------------

V1R3M3 ------------------  SDSF PRIMARY OPTION MENU  --------------------------

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

Type an option or command and press Enter.

LOG       - Display the system log

DA        - Display active users of the system

I         - Display jobs in the JES2 input queue

O         - Display jobs in the JES2 output queue

H         - Display jobs in the JES2 held output queue

ST        - Display status of jobs in the JES2 queues

PR        - Display JES2 printers on this system

INIT      - Display JES2 initiators on this system

TUTOR     - Short course on SDSF (ISPF only)

END       - Exit SDSF

Licensed Materials - Property of IBM

5665-488 (C) Copyright IBM Corp. 1981, 1992. All rights reserved.

US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or

disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um festzustellen, ob TCP/IP ausgeführt wird:

- Option 1 - Verwenden des Befehls Display Active (DA)

- Option 2: Anzeigen der Befehlseingabe von einer TSO-Konsole

Option 1 - Verwenden des Befehls Display Active (DA)

Sie können die aktiven TCP/IP-Prozesse anzeigen, um festzustellen, ob TCP/IP ausgeführt wird. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie DA, um aktive Benutzer des Systems anzuzeigen.

2. Wenn der DA-Bereich angezeigt wird, geben Sie prefix tcpip* in der Eingabeaufforderung Befehl ein.

Dadurch wird die Liste gefiltert, sodass in der Liste nur die TCP/IP-Prozesse angezeigt werden. Wenn mehrere TCP/IP-Stacks ausgeführt werden, werden mehrere Einträge aufgeführt. Wenn kein Eintrag angezeigt wird, kann dies darauf hinweisen, dass TCP/IP nicht ausgeführt wird. Die Namenskonvention des TCP-Stacks ist nicht beschränkt, daher kann er unter einem anderen Namen ausgeführt werden.

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF DA CPAC  PAGING    1  SIO    19  CPU  96%         LINE 1-1 (1)

COMMAND INPUT ===> prefix tcpip*                               SCROLL ===> PAGE

NP JOBNAME  STEPNAME PROCSTEP JOBID    OWNER    C POS DP PGN REAL PAGING    SIO

TCPIP    TCPIP    TCPIP    STC05793 ++++++++   NS  71   5  483   0.00   0.00

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

Option 2: Anzeigen der Befehlseingabe von einer TSO-Konsole

Sie können die Befehlsausgabe von einer TSO-Konsole aus anzeigen, um festzustellen, ob TCP/IP ausgeführt wird. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie Log (Protokoll) aus, um die Systemprotokolldatei (Syslog) anzuzeigen.

Ein ähnliches Fenster wird angezeigt:

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF SYSLOG   5636.109 CPAC DATE 12/08/94 LINE   1,240  COLUMNS   1  80

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

N 0000000 CPAC     94342 12:59:21.24 STC05835 00000010  ITP050I NO NETWORKS INIT

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.67          00000001  IST530I  AM GBIND   PEND

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.69          00000001  IST1051I  EVENT CODE = 0

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.71          00000010  IST1062I  EVENT ID = 000

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.76          00000001  IST314I  END

NC0000000 CPAC     94342 12:59:52.97 TSU05843 00000210  F TCPIP,DFLTAPPL,TSO

N 4040000 CPAC     94342 12:59:53.35 STC05793 00000010  MVPMVP079I MVP Default A

N 4000000 CPAC     94342 13:00:20.47 STC05849 00000010  ERB101I ZZ : REPORT AVAI

N 4040000 CPAC     94342 13:01:01.11          00000010  CSV210I LIBRARY LOOKASID

N 0200000 CPAC     94342 13:01:35.64 TSU05843 00000010  $HASP150 MILROY2  OUTGRP

N 0200000 CPAC     94342 13:01:50.54          00000010  $HASP160 PRT1     INACTI

N 4000000 CPAC     94342 13:02:25.26          00000001  IST530I  AM GBIND   PEND

N 4000000 CPAC     94342 13:02:25.36          00000001  IST1051I  EVENT CODE = 0

N 4000000 CPAC     94342 13:02:27.49          00000010  IST1062I  EVENT ID = 000

N 4000000 CPAC     94342 13:02:27.53          00000001  IST314I  END

N 4000000 CPAC     94342 13:03:01.88          00000001  IST590I  CONNECTIN  ESTA

N 0000000 CPAC     94342 13:03:12.44 TSU05843 00000210  IEA630I  OPERATOR MILROY

NC0000000 CPAC     94342 13:03:15.24 MILROY2  00000210  F T,Q

NR0000000 CPAC     94342 13:03:16.04 TSU05843 00000010  IEE345I MODIFY   AUTHORI

N 4000000 CPAC     94342 13:03:28.44          00000010  IST380I  ERROR FOR ID =

0100000 CPAC     00.18.50 STC05659 @05 ITP904E ITPECHO: ENTER NEW PARMS, 'U' OR

8000000 CPAC     19.56.40          *04 DSI803A CNM01    REPLY INVALID. REPLY WIT

******************************** BOTTOM OF DATA ********************************

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. Um die Systemmeldungen anzuzeigen, drücken Sie F11 oder die PF-Taste für "Right".

Das Syslog speichert alle Systemmeldungen und Befehlsausgaben, die an die Operatorkonsole gesendet werden. Wenn die Zeile *** Untere Datenzeile nicht angezeigt wird ***, geben Sie M an der Eingabeaufforderung ein, und drücken Sie die PF-Taste für "Unten" (in diesem Fall F8).

3. Wenn Sie fertig sind, geben Sie den Befehl /D A,L an der Eingabeaufforderung "Command Input" aus. Sie müssen das vorangegangene Schrägstrich-Zeichen [/] einfügen.

Dieser Befehl zeigt alle Jobs an, die auf dem MVS-System ausgeführt werden.

4. Der Syslog-Bildschirm wird nicht automatisch aktualisiert. Drücken Sie die PF-Taste für "Down" (in diesem Fall F8), bis die Ausgabe des Befehls display angezeigt wird.

Die Ausgabe ähnelt der folgenden:

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF SYSLOG   5636.109 CPAC DATE 12/08/94 LINE   1,240  COLUMNS   1  80

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

0210  D A,L

0010  IEE114I 13.04.13 94.342 ACTIVITY 884

0010   JOBS     M/S    TS USERS    SYSAS    INITS   ACTIVE/MAX VTAM     OAS

0010  00001    00016    00012      00018    00009    00012/00025       00000

0010   LLA      LLA      LLA      NSW  S  CNMNET   CNMNET   NET      NSW  S

0010   VLF      VLF      VLF      NSW  S  CNMPROC  CNMPROC  NETVIEW  NSW  S

0010   CNMPSSI  CNMPSSI  NETVIEW  NSW  S  APPC     APPC     APPC     NSW  S

0010   ASCH     ASCH     ASCH     NSW  S  JES2     JES2     IEFPROC  NSW  S

0010   TSO      TSO      STEP1    OWT  S  TPNSECHO TPNSECHO ITPECHO  OWT  S

0010   TPNSECHS TPNSECHS ITPECHO  OWT  S  TCPIP    TCPIP    TCPIP    NSW  S

0010   FTPSERVE FTPSERVE FTPSERVE NSW  S  TPNS2    T        GO       IN   S

0010   RMF      RMF      IEFPROC  NSW  S  RMFGAT   RMFGAT   IEFPROC  NSW  S

0010   ACCEPT   S1                IN   J

0010  CISCO02 OWT      LARRYP  OWT      LEP01   OWT      DSHIM   OWT

0010  VRAWAT  OWT      CISCO03 OWT      GLENN   OWT      CISCO06 OWT

0010  MILROY2 OWT      MURRAY1 OWT      CEMVS1  OWT      MURRAY2 OWT

******************************** BOTTOM OF DATA ********************************

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

Sie sehen, dass TCP/IP auf diesem Computer ausgeführt wird.

Die Verwendung dieser Methode zum Abrufen von Systeminformationen ähnelt der Verwendung auf der Systemkonsole. Bei diesem Methodenbefehl muss jedoch ein Schrägstrich (/) vorangestellt werden, damit sie im System wiedergegeben werden. Außerdem wird der Bildschirm nicht automatisch mit dieser Methode aktualisiert.

TCP/IP-Profil bearbeiten und durchsuchen

Um das TCP/IP-Profil zu bearbeiten, müssen Sie folgende Informationen kennen:

- Wie lautet der Datensatz-Name für das TCP/IP-Profil?

- Wird der TCP/IP-Profildatensatz katalogisiert? Falls nicht, welche Volume-Seriennummer (VOLSER) des Direct Access Storage-Geräts (DASD) ist eingeschaltet?

- Haben Sie die Befugnis, das TCP/IP-Profil zu ändern?

Mit diesem Wissen können Sie mit den folgenden Anweisungen fortfahren:

1. Wählen Sie Option 3 aus, um zum Bereich Dienstprogramme zu wechseln, und wählen Sie anschließend Option 4 aus, um zum Fenster Dienstprogramm für die Liste von Datenträgern zu wechseln.

Das Panel sieht ähnlich aus wie folgt:

-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- DATA SET LIST UTILITY -----------------------------

OPTION  ===>

blank - Display data set list *          P  - Print data set list

V     - Display VTOC information only    PV - Print VTOC information only

Enter one or both of the parameters below:

DSNAME LEVEL  ===>

VOLUME        ===>

INITIAL DISPLAY VIEW     ===> VOLUME   (VOLUME,SPACE,ATTRIB,TOTAL)

CONFIRM DELETE REQUEST   ===> YES      (YES or NO)

* The following line commands will be available when the list is displayed:

B - Browse data set      C - Catalog data set      F - Free unused space

E - Edit data set        U - Uncatalog data set    = - Repeat last command

D - Delete data set      P - Print data set

R - Rename data set      X - Print index listing

I - Data set information M - Display member list

S - Information (short)  Z - Compress data set     TSO cmd, CLIST or REXX exec

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

Der Name des Datensatzes, den Sie für das TCP/IP-Profil erhalten, besteht aus Qualifizierern für Datensätze, die durch Punkte (.) getrennt sind. Betrachten Sie als erste Qualifizierer Verzeichnisse und als letzter Qualifizierer den Namen der Datei in diesem Verzeichnis. Wenn Sie an der Eingabeaufforderung "DSName Level" einen Qualifizierer eingeben, werden alle Datensätze angezeigt, die mit diesem Qualifizierer beginnen. Wenn Sie also den gesamten Datensatz-Namen eingeben, wird nur eine Datei angezeigt.

2. Geben Sie nach der DSName Level-Aufforderung die entsprechenden Datensätze ein.

Wenn Sie nur "TCPIP" (die Qualifizierung auf höchster Ebene) eingeben, sieht die Ausgabe ähnlich aus wie folgt:

-------------------------------------------------------------------------------

DSLIST - DATA SETS BEGINNING WITH TCPIP ---------------- CHARS 'PROFILE' FOUND

COMMAND ===>                                                  SCROLL ===> PAGE

COMMAND      NAME                                      MESSAGE          VOLUME

-------------------------------------------------------------------------------

TCPIP.V2R2M1.PROFILE.TCPERROR                                  CSCNCP

E        TCPIP.V2R2M1.PROFILE.TCPIP                                     CSCCAT

TCPIP.V2R2M1.SEZACMAC                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZACMTX                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADBRM                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADPIL                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIL                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIM                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIP                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.TELNETSE.TCPXLBIN                                 CSCCAT

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

Hinweis: Es wird eine Liste aller Datensätze angezeigt, die mit der High-Level-Qualifizierung "TCPIP" beginnen. Um ein bestimmtes TCP/IP-Profil anzuzeigen, geben Sie entweder ein B oder ein E in das Feld Befehl dieses Bildschirms ein, um das Profil auszuwählen.

- Wenn Sie ein B eingeben, können Sie das TCP/IP-Profil durchsuchen, jedoch keine Änderungen vornehmen.

- Wenn Sie ein E eingeben, können Sie das TCP/IP-Profil bearbeiten, sofern Sie dazu berechtigt sind. Alle Änderungen, die Sie am TCP/IP-Profil vornehmen, werden gespeichert, wenn Sie die PF-Taste drücken, die der Schaltfläche "Beenden" entspricht.

Wenn Sie versehentlich Änderungen vornehmen, die Sie nicht speichern möchten, geben Sie cancel nach der Eingabeaufforderung Command ein.

Stellen Sie fest, ob CHPID online ist.

Führen Sie diese Schritte aus, um festzustellen, ob der Channel Path Identifier (CHPID) online ist.

1. Geben Sie den Befehl D M=DEV(XXX) ( XXX ist die zu überprüfende Gerätenummer) in der Systemkonsole aus.

Die Ausgabe ähnelt der folgenden:

0210  D M=DEV(580)

0010  IEE174I 12.48.28 DISPLAY M 813

0010  DEVICE 580   STATUS=ONLINE

0010  CHP                   05 15 25 35

0010  PATH ONLINE           Y  Y  Y  Y

0010  CHP PHYSICALLY ONLINE Y  Y  Y  Y

0010  PATH OPERATIONAL      N  Y  N  N

2. Suchen Sie die betreffende CHPID-Nummer, und suchen Sie dann die Zeile CHP Physical Online.

Die physische Online-Ausgabe von CHP zeigt an, ob die CHPID online oder offline ist. Beachten Sie das "Y" in diesem Beispiel.

Stellen Sie fest, ob Pfade online sind.

Um festzustellen, ob die Pfade für ein bestimmtes Gerät online sind, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie den Befehl D M=DEV(XXX) (XXX ist die zu überprüfende Gerätenummer) in der Systemkonsole aus.

Die Ausgabe ähnelt der folgenden:

0210  D M=DEV(580)

0010  IEE174I 12.48.28 DISPLAY M 813

0010  DEVICE 580   STATUS=ONLINE

0010  CHP                   05 15 25 35

0010  PATH ONLINE           Y  Y  Y  Y

0010  CHP PHYSICALLY ONLINE Y  Y  Y  Y

0010  PATH OPERATIONAL      N  Y  N  N

2. Suchen Sie die betreffende CHPID-Nummer, und suchen Sie dann die Zeile Path Online.

Die Ausgabe von Path Online zeigt an, ob der Pfad online oder offline ist. Beachten Sie das Y in diesem Beispiel.

Stellen Sie fest, ob Geräte online sind.

Um festzustellen, ob ein Gerät online ist, geben Sie den Befehl D U,,XXX,2 von der Systemkonsole aus. (XXX bezieht sich auf das erste der beiden CLAW-Geräte (Common Link Access for Workstations).)

Die Ausgabe ähnelt der folgenden:

0210  D U,,,580,2

0010  IEE450I 12.50.16 UNIT STATUS 817

0010  UNIT TYPE STATUS  VOLSER VOLSTATE   UNIT TYPE STATUS  VOLSER VOLSTATE

0010  580  CTC  O                         581  CTC  O

Die im Feld "Status" aufgelistete Ausgabe umfasst folgende Elemente:

Ausgabe

Definition

E

Online

OFFLINE

Offline

A

Zugeordnet (einer Systemanwendung wie TCP/IP zugewiesen)

A-BSY

Zugewiesener Besetztzeichen (wird einer Systemanwendung wie TCP/IP zugewiesen und von dieser verwendet)

Vary CHPID Online oder Offline

Um die CHPID online zu variieren, geben Sie den Befehl CF CHP(XX),ONLINE von der Systemkonsole aus. (XX ist der CHPID, der online geändert werden muss.) Warten Sie auf die Ausgabe dieses Befehls, um sicherzustellen, dass er erfolgreich abgeschlossen wird.

Um die CHPID offline zu variieren, geben Sie den Befehl CF CHP(XX),OFFLINE auf die gleiche Weise aus.

Unterschiedliche Online- oder Offline-Pfade

Um den Pfad zu einem Gerät online zu variieren, geben Sie den Befehl V PATH(XXX-YYY,ZZ),ONLINE von der Systemkonsole aus. (XXX ist das erste der beiden CLAW-Geräte, YYY das zweite der CLAW-Geräte, und ZZ ist der Pfad, der online geändert werden muss.) Warten Sie auf die Ausgabe dieses Befehls, um sicherzustellen, dass er erfolgreich abgeschlossen wird.

Um den Pfad zu einem Gerät offline zu variieren, geben Sie den Befehl V PATH(XXX-YYY,ZZ),OFFLINE auf die gleiche Weise aus.

Unterschiedliche Geräte - online oder offline

Führen Sie den Befehl V XXX-YYY,ONLINE in der Systemkonsole aus, um die Geräte online zu verändern. (XXX ist das erste der beiden CLAW-Geräte und YYY das zweite der CLAW-Geräte.) Warten Sie auf die Ausgabe dieses Befehls, um sicherzustellen, dass er erfolgreich abgeschlossen wird.

Um die Geräte offline zu variieren, geben Sie den Befehl V XXX-YYY,OFFLINE auf die gleiche Weise aus.

Status des CIP prüfen

Befolgen Sie diese Schritte, um den Status des Channel Interface Processor (CIP) zu überprüfen.

1. Wählen Sie im ersten Teilfenster die Option aus, die Sie zur Befehlszeile führt (6, in diesem Beispiel).

-------------------------------------------------------------------------------

CISCO SYSTEMS INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===> 6

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

Als Nächstes wird der Bereich "TSO Command Processor" angezeigt.

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------  TSO COMMAND PROCESSOR  -----------------------------

ENTER TSO COMMAND, CLIST, OR REXX EXEC BELOW:

===> netstat devlinks

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. Geben Sie den Befehl netstat devlinks nach der Eingabeaufforderung "===>" ein, und drücken Sie Return.

Das System zeigt die Antwortinformationen direkt auf dem Bildschirm an. Drücken Sie Return (Zurück), wenn "***" auf dem Display angezeigt wird.

Hinweis: "***" entspricht "—More—".

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------  TSO COMMAND PROCESSOR  -----------------------------

ENTER TSO COMMAND, CLIST, OR REXX EXEC BELOW:

===> netstat devlinks

MVS TCP/IP Netstat V2R2.1

Device CIP1              Type: CLAW        Status: Ready

Queue size: 0            Address: 0580

Link CHIP1            Type: IP          Net number: 1

***

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

Diese Ausgabe gibt den Status des CLAW-Geräts und andere Informationen für das CIP an.

Weitere Informationen zum Befehl netstat finden Sie im Dokument Sample netstat Command Output.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support

- Produkt-Support

- Technischer Support - Cisco Systems