Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Vorgehensweise

Management-IP-Adresse konfigurieren

Kennwort ändern

Registrieren eines vCenter

Fehlerbehebung

Nicht unterstützte Hardwarefamilie

Ein erforderliches Datenträgerabbild fehlt.

vCenter-Integration

Zusätzliche Unterstützung

Erstellung von Supportpaketen

Manuelles Sammeln von Protokollen von der Cisco HyperFlex Remote Plugin Appliance

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird die Bereitstellung der Cisco HyperFlex Remote Plugin Appliance beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in diesen Themen verfügen:

- HyperFlex

- vCenter

- Networking

- DNS

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- HyperFlex Connect 5.0.2d

- HyperFlex Standard-Cluster

- VMware vCenter, 8.0.2.00100

- VMware ESXi, 7.0.3, 21930508

- Cisco HyperFlex Remote Plugin Appliance 3.0.0.1173

- WinSCP 6.1.1 (Build 13736)

Das in diesem Dokument beschriebene Verfahren wurde auf Basis der Geräte in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Die vSphere Client Remote vCenter-Plug-in-Architektur wurde entwickelt, um Plug-in-Funktionen in den vSphere-Client zu integrieren, ohne dass diese innerhalb des vCenter-Servers ausgeführt werden müssen. Dies ermöglicht Plug-in-Isolierung und Scale-Out von Plug-Ins, die in großen vSphere-Umgebungen betrieben werden.

Der Hauptunterschied zwischen dem lokalen und dem Remote-Plug-in besteht darin, dass das lokale Plug-in alle seine Dateien im vCenter selbst speichert, während das Remote-Plug-in die Dateien in einer Appliance speichert.

Ab vSphere 8.0.0 wird in vSphere-Versionen nur noch das Remote-Plug-in unterstützt.

Tabelle 1. Kompatibilitätsmatrix für Cisco HyperFlex Remote Plugin Appliance

Version des vCenter-Plug-ins

Cisco Hyperflex-Version

ESXi-Version

vCenter-Version

3.0.0 und spätere Version

4.0 (2f) und höher

6.7 u3 und spätere Version

7.0 und höher

Bei der Bereitstellung handelt es sich um eine OVA-basierte Installation mit einem Cisco Secure Linux-Image.

Das Cisco HyperFlex Remote Plugin kann auf zwei Arten bereitgestellt werden.

- Bereitstellung über vCenter.

- Bereitstellung direkt auf einem eigenständigen ESXi-Host.

Hinweis: Als Bereitstellungsmethode wird vCenter empfohlen.

Nach der Bereitstellung verfügen die Appliances über die in Tabelle 2 und Tabelle 3 beschriebene Konfiguration.

Tabelle 2. VM-Hardwarekonfiguration

CPU

1 vCPU

Arbeitsspeicher

8 GB

Festplatte 1

48.83 GB

Netzwerkadapter

1

Tabelle 3. VM-Softwarekonfiguration

Gast-Betriebssystem

Ubuntu Linux 20.04.6 LTS Cisco Secure Linux

Kompatibilität

ESXi 6.7 U2 virtuelles System

VMware-Tools

open-vm-tools 11.3.0.29534 (Build-18090558)

Vorgehensweise

Schritt 1: Laden Sie das Cisco HyperFlex HTML-Plug-in OVA für VMware vCenter von der Cisco Software-Download-Website herunter.

Navigieren Sie dazu unter Downloads Home > Hyperconverged Infrastructure > Hyperflex HX Data Platform > Hyperflex Remote vCenter Plugin - 3.0.0.

Cisco Downloads-Website

Schritt 2: Melden Sie sich beim vCenter an, und wählen Sie den Host aus, den Sie die Remote Plugin-Appliance bereitstellen möchten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Host, und klicken Sie auf "OVF-Vorlage bereitstellen".

OVF-Vorlage bereitstellen

Schritt 3: Wählen Sie die Option Lokale Datei und laden Sie die Datei HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173.ova, klicken Sie auf Weiter.

OVF-Vorlage auswählen

Schritt 4: Wählen Sie den Namen für das virtuelle System und einen Speicherort für das virtuelle System aus, und klicken Sie auf Weiter.

VM-Namen und -Ordner auswählen

Schritt 5: Wählen Sie einen Server (ESXi-Host) für die Bereitstellung aus, und klicken Sie auf "Weiter".

Server auswählen

Schritt 6: Im Abschnitt "Details überprüfen" werden folgende Warnungen angezeigt:

- Das OVF-Paket enthält erweiterte Konfigurationsoptionen, die ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellen. Überprüfen der erweiterten Konfigurationsoptionen Klicken Sie auf Weiter, um die erweiterten Konfigurationsoptionen zu akzeptieren.

- Das Zertifikat ist nicht vertrauenswürdig.

Sie können diese Warnungen ignorieren, auf Ignorieren klicken und dann auf Weiter

Details überprüfen

Schritt 7. Wählen Sie den Datenspeicher und wählen Sie das Festplattenformat (Thin oder Thick provisioned), klicken Sie auf Weiter

Datenspeicher auswählen

Schritt 8: Wählen Sie die Portgruppe für die VM-Netzwerkschnittstelle aus, und klicken Sie auf Weiter

Netzwerke auswählen

Schritt 9. Überprüfen Sie Ihre Auswahl, bevor Sie den Assistenten beenden, und klicken Sie dann auf Fertig stellen.

Überprüfen Sie Ihre Auswahl

Schritt 10. Verfolgen Sie den Fortschritt auf der Registerkarte Zuletzt durchgeführte vCenter-Aufgaben.

Aktuelle vCenter-Aufgaben

Schritt 11. Schalten Sie die virtuelle Hypeflex Remote Plugin-Appliance ein. Nach dem ersten Startvorgang wird eine Anmeldeaufforderung angezeigt. Verwenden Sie diese Anmeldeinformationen, um sich anzumelden.

- Standard-Benutzername: vcp-admin

- Standardkennwort: C^scohxplugin@1984

Hinweis: Die Erstellung zusätzlicher Benutzer oder die Verwendung des Root-Benutzers wird nicht unterstützt.

Achtung: Um auf die Web-GUI zugreifen zu können, müssen Sie das Standardkennwort ändern. Andernfalls wird folgende Fehlermeldung angezeigt:

Die Anmeldung mit dem werkseitigen Standardkennwort ist aus Sicherheitsgründen deaktiviert. Ändern Sie das werksseitig voreingestellte Kennwort über SSH login/console, und versuchen Sie, sich mit dem neuen Kennwort anzumelden.

Anmeldebildschirm der Konsole

Management-IP-Adresse konfigurieren

Standardmäßig erhält die Appliance eine IP-Adresse von einem DHCP-Server, der in der Portgruppe/im VLAN verfügbar ist, dem die vNIC zugewiesen wurde.

Nach der Anmeldung bei der Appliance können Sie die zugewiesene IPv4-Adresse finden.

Aktuelle IP-Adresse

Es wird empfohlen, eine statische IP-Adresse für die virtuelle Appliance zu konfigurieren. Verwenden Sie dazu den Befehl hx-ip-address-change, und folgen Sie dem Konfigurationsassistenten.

IP-Adresse ändern

Überprüfen Sie die konfigurierte IP-Adresse mit dem Befehl ifconfig.

IP-Adresse überprüfen

Kennwort ändern

Sie können das aktuelle Kennwort für den Benutzer "vpc-admin" mit dem Befehl "passwd vcp-admin" ändern, der das aktuelle Kennwort und das neue Kennwort angibt.

Kennwort ändern

Registrieren eines vCenter

Die Registrierung von vCenter in der Cisco Hyperflex Remote Plugin Appliance erfolgt UI-basiert.

Vorsicht: Benutzer mit einer aktiven Firewall müssen sicherstellen, dass die Ports 433, 9443 und 22 offen sind und Datenverkehr zwischen vCenter und der Remote Plugin Appliance ein- oder ausgehen darf.

Schritt 1: Geben Sie die IP in Browser (https://ip), um das Plugin-Server-Management-UI zu öffnen. Melden Sie sich mit vcp-admin user und Ihrem aktuellen neuen Passwort an.

Hyperflex Remote vCenter Plug-in Appliance - Anmeldebildschirm

Tipp: Um die aktuelle Anwendungsversion und die unterstützten vCenter-Versionen zu überprüfen, klicken Sie nach der erfolgreichen Anmeldung oben rechts im Bildschirm auf "Getriebe".

Schritt 2: Klicken Sie nach der Anmeldung auf die Schaltfläche REGISTER im Haupt-Dashboard.

Haupt-Dashboard

Schritt 3: Klicken Sie auf die Schaltfläche REGISTER, um die vCenter-Informationen hinzuzufügen, für die Sie das Remote-Plug-in bereitstellen möchten. Geben Sie die IP-Adresse, den Port (standardmäßig 443) und den vCenter-Benutzernamen mit ausreichenden Berechtigungen für die Bereitstellung an. Klicken Sie auf Next (Weiter).

vCenter hinzufügen

Schritt 4: Das System führt einen Verbindungstest durch und wird online angezeigt, wenn es mit den bereitgestellten Informationen in der Lage ist, das vCenter zu erreichen. Um mit der Registrierung fortzufahren, klicken Sie auf die grüne Schaltfläche REGISTER

vCenter-Zusammenfassung hinzufügen

Schritt 5: Bestätigen Sie, dass das konfigurierte vCenter in der Liste der registrierten vCenter aufgeführt ist.

Hinweis: Klicken Sie auf das Menü mit drei Punkten links neben einem registrierten vCenter, wenn Sie die installierte Plug-in-Version aktualisieren oder die Registrierung des vCenter aufheben möchten.

Registrierte vCenter

Schritt 6: Überprüfen Sie in vCenter, ob das Plug-in erfolgreich bereitgestellt wurde. Zwei Aufgaben sind sichtbar und als abgeschlossen gekennzeichnet. "Plug-in herunterladen" und "Plug-in bereitstellen".

Überprüfen der Bereitstellungsaufgaben in vCenter

Schritt 7. Vergewissern Sie sich, dass das Plug-in auf der Registerkarte vCenter Administration Client Plugins registriert ist. Wie Sie sehen, lautet der Typ des Plug-ins Remote, und es wird erfolgreich bereitgestellt.

Überprüfen der Installation des Plug-ins

Schritt 8: Um die Optionen des Cisco HyperFlex HTML5-Plug-ins in der vSphere-Benutzeroberfläche anzuzeigen, melden Sie sich ab, und melden Sie sich erneut bei vCenter an. Klicken Sie nach der erneuten Anmeldung mit der rechten Maustaste auf Ihren Hyperflex-Cluster, um unten das Cisco Hyperflex-Plug-in zu finden.

Überprüfen der Verfügbarkeit des Plug-ins

Schritt 9. Stellen Sie sicher, dass Ihre Cluster vom Plugin erkannt werden. Klicken Sie in vCenter im Hamburger Menü auf das Cisco Hyperflex-Plug-in.

Zugriff auf Plug-in

Schritt 10. Im Abschnitt zum Cisco Hyperflex-Plug-In finden Sie den aktuellen Hyperflex-Cluster, der vom Plug-In erkannt wurde. Wenn Ihr Cluster nicht in der Liste ist, klicken Sie auf Neu scannen.

Liste der erkannten Hyperflex-Cluster

Hinweis: Die Konfigurations- und Funktionsfunktionen für das Remote- und Lokal-Plugin sind identisch. Weitere Informationen zu den einzelnen Funktionen finden Sie im Abschnitt Cisco HyperFlex HTML5 Plugin for VMware vCenter im Administrationshandbuch für die Cisco HyperFlex Data Platform, Version 5.5, unter dem Link im Abschnitt "Related information" (Verwandte Informationen).

Fehlerbehebung

Nicht unterstützte Hardwarefamilie

Wenn Sie versuchen, auf einer niedrigeren Version wie ESXi 6.5 zu installieren, erhalten Sie im letzten Schritt der Implementierung den folgenden Fehler:

Leitung 26: Nicht unterstützte Hardwarefamilie 'vmx-15'

Nicht unterstützter Hardwarefehler

Dies ist auf die virtuelle Hardwareversion zurückzuführen, die vom virtuellen System verwendet wird. Es muss auf ESXi 6.7 U2 oder höher bereitgestellt werden.

Beachten Sie, dass ein virtuelles System mit der Hardwareversion 15 nicht auf einen Host mit einer früheren Version von ESXi, einschließlich ESXi 6.7u1, ESXi 6.7, ESXi 6.0 usw., vMotioniert werden kann, da diese früheren ESXi-Versionen nicht mit der neuen Hardwareversion kompatibel sind. Ebenso kann vCenter 6.7 oder vCenter 6.7u1 zum Verwalten von ESXi 6.7u2-Hosts verwendet werden, solange keine Hardware-VMs der Version 15 verwendet werden. Für Kunden, die Hardware-VMs der Version 15 erstellen, ausführen und verwalten möchten, müssen sowohl die ESXi-Hosts im Cluster als auch vCenter auf mindestens 6.7u2 aktualisiert werden.

Weitere Informationen finden Sie im VMware-Artikel: Virtual Machine Hardware-Versionen (KB 1003746)

Ein erforderliches Datenträgerabbild fehlt.

Wenn Sie versuchen, eine Bereitstellung mit der OVA-Datei direkt auf einem Host mit ESXi 6.7 U2 oder höher durchzuführen, erhalten Sie im letzten Schritt vor dem Start der Bereitstellung die Warnung "Ein erforderliches Datenträgerabbild fehlte".

Fehler: Erforderliches Datenträgerabbild fehlt

Um diese Warnung zu lindern, ist es notwendig, die OVA-Datei 'HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173.ova' zu entpacken, dafür können Sie den Dekompressor Ihrer Wahl, wie 7zip, verwenden.

Innerhalb des entpackten Ordners finden Sie diese Liste von Dateien:

- HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173.cert

- HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173.mf

- HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173.ovf

- HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173-disk1.vmdk

- HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173-datei1.nvram

Die erforderlichen Dateien für die Bereitstellung sind:

- HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173.ovf

- HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173-disk1.vmdk

- HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173-datei1.nvram

Bereitstellen der erforderlichen Dateien

Sobald Sie die drei Dateien zur Verfügung stellen, ist die Warnung weg

Bereit zur Fertigstellung

vCenter-Integration

Schritt 1: Vergewissern Sie sich, dass die Kommunikation mit dem TCP-Port 443 des FQDN (erfordert die Konfiguration von DNS auf der Appliance) oder der vCenter-IP-Adresse zulässig ist. Falls die Kommunikation ausfällt, wird dies in der Spalte "Host Status" (Hoststatus) angezeigt.

Schritt 2: Überprüfen Sie, ob vCenter Version 7.0 oder höher ist. Wenn Sie versuchen, sich mit einer inkompatiblen Version zu registrieren, wird im Registrierungsstatus die Meldung "Failed" (Fehlgeschlagen) angezeigt. Indem Sie den Mauszeiger für einen kurzen Zeitraum über das rote Kästchen halten, wird eine Beschreibung der Fehlermeldung angezeigt. In diesem Bild sehen Sie ein Beispiel für eine Fehlermeldung bei der Integration von VM Remote-Plug-in mit Vcenter aufgrund einer inkompatiblen Version

Inkompatible vCenter-Version

Zusätzliche Unterstützung

Wenn Sie zusätzliche Unterstützung bei der Implementierung oder Integration benötigen, müssen Sie sich an das Cisco TAC wenden und die erforderlichen Protokolldateien anhängen.

Erstellung von Supportpaketen

Die Erstellung von Support-Paketen ist nur verfügbar, wenn mindestens ein vCenter in der virtuellen Appliance für das Cisco Hyperflex Remote Plugin registriert ist.

Derzeit erfolgt die Generierung des Support-Pakets über die Kommandozeile. Sie müssen sich in der Konsole der Appliance anmelden (oder SSH verwenden) und den Befehl hx-plugin-support-bundle ausführen. Standardmäßig wird das Support-Paket im Verzeichnis /var/log/plugin_support/ gespeichert.

Der Benutzer kann den vCenter-FQDN oder die IP-Adresse angeben, um mit der Generierung des Support-Pakets fortzufahren.

Hinweis: Zur Generierung des Support-Pakets sind Anmeldeinformationen des Root-Benutzers aus dem ausgewählten vCenter erforderlich.

Schritt 1: SSH in der virtuellen HyperFlex Remote Plugin-Appliance, melden Sie sich an, und führen Sie den Befehl hx-plugin-support-bundle aus. Dadurch wird eine TAR-Datei mit vCenter-Protokollen und Hyperflex Remote Plugin-Appliance-Protokollen erstellt.

Erstellung von Support-Paketen

Schritt 2: Stellen Sie eine SCP-Verbindung zum VM Remote Plugin her, dafür können Sie Software wie WinSCP verwenden

- Dateiprotokoll: SCP

- Hostname: [[ip.address.remotepluginappliance]

- Portnummer: 22

- Benutzername: vcp-admin

- Kennwort: [Ihr konfiguriertes Kennwort]

SCP-Verbindungsparameter

Schritt 3: Navigieren Sie zum Verzeichnis /var/log/plugin_support/, und laden Sie die Support-Paketdatei herunter.

- Support-Paketstandort

Manuelles Sammeln von Protokollen von der Cisco HyperFlex Remote Plugin Appliance

Wenn Sie kein vCenter in der Appliance registrieren können, können Sie kein Support-Paket generieren. Eine manuelle Sammlung der Protokolldateien ist erforderlich.

Schritt 1: Stellen Sie eine SCP-Verbindung zum VM Remote Plugin her, dafür können Sie Software wie WinSCP verwenden

- Dateiprotokoll: SCP

- Hostname: [ip.address.remotepluginappliance]

- Portnummer: 22

- Benutzername: vcp-admin

- Kennwort: [Ihr konfiguriertes Kennwort]

Schritt 2: Sobald Sie sich anmelden, befinden Sie sich automatisch im Pfad /home/vcp-admin, gehen Sie zum Stammverzeichnis und dann zu den angegebenen Pfaden, um diese Protokolldateien zu sammeln:

- /var/log/auth.log

- /var/log/audit/audit.log

- /var/log/cisco/hx-plugin.log

- /var/log/cisco/hx-plugin-install.log

- /var/log/cisco/plugin-config.log

- /var/log/cisco/plugin-server.log

Cisco Protokollstandort

Schritt 3: Laden Sie die Protokolldateien in Ihre aktuelle Serviceanfrage hoch. Eine Anleitung zum Hochladen der Dateien finden Sie unter dem Link "Uploads von Kundendateien an das Cisco Technical Assistance Center" im Abschnitt "Zugehörige Informationen".

Zugehörige Informationen

Hochladen von Kundendateien in das Cisco Technical Assistance Center

Support Case Manager

Administrationsleitfaden für die Cisco HyperFlex Data Platform, Version 5.5