Inhalt

Einführung

Schritte

Einführung

In diesem Dokument wird die Bereinigung des Springpath-Datenspeichers von der Elastic Sky X Integrated (ESXi) Command Line Interface (CLI) beschrieben.

Während der HX-Cluster-Bereinigung muss der 240M4-Server die Virtual Machine File System (VMFS)-Partition auf den Solid State Drives (SSD) auf der Rückseite löschen.

Schritte

Im Folgenden finden Sie die manuellen Schritte zum Löschen der VMFS-Partition auf der Rückseite der SSD:

Schritt 1: Um die Partitionen auf dem ESXi anzuzeigen, führen Sie die Partitionsliste des esxcli-Speicherkerngeräts aus, wie im Bild gezeigt.

Schritt 2: Um die coredump-Datei zu entfernen, führen Sie esxcli system coredump file remove —force aus, wie im Bild gezeigt.

Schritt 3: Um die Dump-Partition zu deaktivieren, führen Sie esxcfg-Dumpart -d aus, wie im Bild gezeigt.

Schritt 4: Um die Partition /scratch zu entfernen, führen Sie rm /scratch aus, wie im Bild gezeigt.

Schritt 5: Um die Prozess-ID des Prozesses vmsyslogd zu ermitteln, führen Sie ps | grep vmsyslogd wie im Bild dargestellt.

Schritt 6: Um den vmsyslogd-Prozess zu beenden, führen Sie kill -9 <PID von vmsyslogd> aus, wie im Bild gezeigt.

Schritt 7: Um das Springpath-Volume zu deinstallieren, führen Sie das esxcli-Speicherdateisystem unmount -p /vmfs/volume/Springpath-<xxx> aus, wie im Image gezeigt.

Schritt 8: Um den Datenspeicher von Springpath zu löschen, führen Sie

partedUtil delete /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____INTEL_SSDSC2BB120G4_____________________PHWL535601R6120LGN_ 1 wie im Bild gezeigt.

Hinweis: Sie können das Befehlszeilendienstprogramm partedUtil ausführen, um die Partitionstabellen für lokale und Remote-SAN-Festplatten auf ESXi und ESX direkt zu bearbeiten.

Schritt 9: Um die Coredump-Partition aufzulisten, führen Sie esxcli system coredump partition list aus, wie im Bild gezeigt.

Schritt 10: Um den ESXi-Host neu zu starten, führen Sie einen Neustart aus, wie im Image gezeigt.

Schritt 11: Überprüfen Sie nach dem erneuten Laden des ESXi, ob der Springpath-Datenspeicher nicht mehr über die Benutzeroberfläche bereitgestellt wird, wie im Bild gezeigt.

Schritt 12: Um die Partitionen auf dem ESXi anzuzeigen, führen Sie die Partitionsliste des esxcli-Speicherkerngeräts aus, wie im Bild gezeigt.

Schritt 13: Die gelöschte Partition wird nicht mehr angezeigt.