Inhalt

Einleitung

Szenario

Anforderungen

Detailliertes Verfahren

Hyperflex-Knoten

Storage-Controller

Ältere ESXi-Hosts

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie der HyperFlex (HX)-Datenspeicher auf Nicht-HX-ESXi-Hosts gemountet wird.

Szenario

- Migrieren des virtuellen Systems (VM) von einem Legacy-ESXi-Cluster zu einem HX-Cluster.

- Die VM muss in einen HX-Datenspeicher verschoben werden, da vorhandene Datenspeicher Teil eines Legacy-Speicher-Arrays sind, das außer Betrieb genommen bzw. für andere Zwecke eingesetzt werden soll.

Anforderungen

- Root-Zugriff auf ältere ESXi-Hosts und konvergente HX-Knoten.

- Root-Zugriff auf Speichercontroller

- Stellen Sie sicher, dass Quality of Service (QoS) und Jumbo Frames Ende-zu-Ende richtig konfiguriert sind.

- Das Storage Data Network-VLAN verwendet Platin mit einem CoS-Wert (Class of Service) von 5.

- Das Storage Data Network-VLAN muss für die Legacy-ESXi-Hosts erreichbar sein.

- Ältere ESXi-Hosts müssen in der Lage sein, unter Verwendung von Jumbo Frames einen Ping an die IP-Adresse der HX-Speicher-Cluster-Daten zu senden (nicht an die Management-IP-Adresse).

Detailliertes Verfahren

Hyperflex-Knoten

Schritt 1: SSH für einen der HX-Knoten bereitstellen.

Geben Sie den esxcfg-nas -l Befehl ein, um die eingehängten Datenspeicher aufzulisten.

[root@hx-esxi-01:~] esxcfg-nas -l

hx-nfs-1 is 192.168.255.254:hx-nfs-1 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

hx-nfs-2 is 192.168.255.254:hx-nfs-2 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

hx-nfs-3 is 192.168.255.254:hx-nfs-3 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

Phase 2:

Geben Sie den cat /etc/hostsBefehl ein, und notieren Sie sich die Ausgabe für die universelle eindeutige HX-Cluster-Kennung (UUID). Suchen Sie nach der Linie, die das Wort federweg enthält.

[root@hx-esxi-01:~] cat /etc/hosts

# Do not remove the following line, or various programs

# that require network functionality will fail.

127.0.0.1       localhost.localdomain localhost

::1             localhost.localdomain localhost

172.16.255.101  hx-esxi-01.cnmi.local hx-esxi-01

127.0.0.1       1234567890987654321-9876543210123456789.springpath 1234567890987654321-9876543210123456789

Hinweis: Die HX-Cluster-UUID stimmt mit der Ausgabe des Befehls überein stcli cluster info.

root@SpringpathControllerABC7DEFGHI:~# stcli cluster info |less

entityRef:

type: cluster

id: 1234567890987654321-9876543210123456789

name: hx-cluster

config:

clusterUuid: 1234567890987654321-9876543210123456789

name: hx-cluster

Schritt 3:

Geben Sie den esxcli network firewall unload Befehl auf allen konvergenten HX-Knoten ein.

[root@hx-esxi-01:~] esxcli network firewall unload

[root@hx-esxi-02:~] esxcli network firewall unload

[root@hx-esxi-03:~] esxcli network firewall unload

[root@hx-esxi-04:~] esxcli network firewall unload

Storage-Controller

Schritt 4: SSH für einen der Speichercontroller bereitstellen.

Geben Sie den stcli security whitelist add --ips <vmkernel IP Address on the storage data network for legacy ESXi Hosts>  Befehl ein.

root@SpringpathControllerABC7DEFGHI:~# stcli security whitelist add --ips 192.168.255.201 192.168.255.202 192.168.255.203 192.168.255.204

Im vorherigen Beispiel wurde gezeigt, wie der Whitelist vier Legacy-ESXi-Hosts hinzugefügt werden können.

Überprüfen Sie die Whitelist.

root@SpringpathControllerABC7DEFGHI:~# stcli security whitelist list

----------------------------------------

192.168.255.201

----------------------------------------

192.168.255.202

----------------------------------------

192.168.255.203

----------------------------------------

192.168.255.204

----------------------------------------

Ältere ESXi-Hosts

Schritt 5: SSH für jeden der Legacy-ESXi-Hosts.

Geben Sie den vi /etc/hosts Befehl ein, um die Datei /etc/hosts zu bearbeiten.

[root@legacy-esxi-01:~] vi /etc/hosts

# Do not remove the following line, or various programs

# that require network functionality will fail.

127.0.0.1       localhost.localdomain localhost

::1             localhost.localdomain localhost

172.16.255.201  legacy-esxi-01.cnmi.local legacy-esxi-01

Schritt 6:

Kopieren Sie den Eintrag aus der Datei /etc/hosts des zuvor erstellten HX-Knotens, und fügen Sie ihn in die Datei /etc/hosts des Legacy-ESXi-Hosts ein, und speichern Sie die Änderungen.

[root@legacy-esxi-01:~] vi /etc/hosts

# Do not remove the following line, or various programs

# that require network functionality will fail.

127.0.0.1       localhost.localdomain localhost

::1             localhost.localdomain localhost

172.16.255.201  legacy-esxi-01.cnmi.local legacy-esxi-01

127.0.0.1       1234567890987654321-9876543210123456789.springpath 1234567890987654321-9876543210123456789

Schritt 7:

Ändern Sie 127.0.0.1 in die IP-Adresse des HX-Clusters.

[root@legacy-esxi-01:~] vi /etc/hosts

# Do not remove the following line, or various programs

# that require network functionality will fail.

127.0.0.1       localhost.localdomain localhost

::1             localhost.localdomain localhost

172.16.255.201  legacy-esxi-01.cnmi.local legacy-esxi-01

192.168.255.254 1234567890987654321-9876543210123456789.springpath 1234567890987654321-9876543210123456789

Schritt 8:

Geben Sie den esxcfg-nas -a -o <host> -s <share_name> <datastore_name> Befehl ein.

[root@legacy-esxi-01:~] esxcfg-nas -a -o 1234567890987654321-9876543210123456789 -s 192.168.255.254:hx-nfs-1 hx-nfs-1

[root@legacy-esxi-01:~] esxcfg-nas -a -o 1234567890987654321-9876543210123456789 -s 192.168.255.254:hx-nfs-2 hx-nfs-2

[root@legacy-esxi-01:~] esxcfg-nas -a -o 1234567890987654321-9876543210123456789 -s 192.168.255.254:hx-nfs-3 hx-nfs-3

Schritt 9:

Geben Sie den esxcfg-nas -l Befehl ein, um zu bestätigen, dass der HX-Datenspeicher erfolgreich auf dem Legacy-ESXi-Host bereitgestellt wurde.

[root@legacy-esxi-01:~] esxcfg-nas -l

hx-nfs-1 is 192.168.255.254:hx-nfs-1 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

hx-nfs-2 is 192.168.255.254:hx-nfs-2 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

hx-nfs-3 is 192.168.255.254:hx-nfs-3 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

Die HX-Datenspeicher sind jetzt auf dem Legacy-ESXi-Host gemountet.

Zugehörige Informationen

- Verwalten von Datenspeichern

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme