Inhalt

Einführung

Problem: Ändern des vCenter-Cluster-Namens

Lösung: Verfahren zum Ändern des vCenter-Namens

Problem: Ändern des vCenter-Rechenzentrumsnamens

Lösung: Verfahren zum Ändern des Rechenzentrumsnamens

Problem: Ändern des HX-Cluster-Namens

Lösung: Verfahren zum Ändern des HX-Cluster-Namens

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Probleme, die auftreten, wenn Sie die Namen des Hyperflex vCenter-Clusters und des Rechenzentrums ändern.

Problem: Ändern des vCenter-Cluster-Namens

Wenn Sie den Cluster in vCenter umbenennen, wird es zu einer Diskrepanz zwischen dem Eintrag, den stmgr hat, und dem tatsächlichen Namen des vCenter-Clusters kommen. Aufgrund dieser Diskrepanz werden Probleme wie den HX-Wartungsmodus und HX-Snapshots fehlschlagen. Wenn Sie einen HX-Knoten in den HX-Wartungsmodus versetzen oder einen Snapshot erstellen, versucht stmgr, den Knoten im vCenter unter dem vCenter-Cluster-Namen zu finden, den Sie in diesem Befehl sehen.

Im folgenden Screenshot wurde der Name des Clusters von BGL-HX-1 in HX-1 geändert.

Allerdings hat stMgr noch immer die alte Eingabe für den Clusternamen.

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster info | grep -i vc

vCluster:

vCenterClusterId: domain-c276

vCenterDatacenter: BGL-HX-DC

vCenterURL: 10.197.252.125

vCenterDatacenterId: datacenter-195

vCenterClusterName: BGL-HX-1        <----- Mismatch in vCenter Cluster name

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

Lösung: Verfahren zum Ändern des vCenter-Namens

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Cluster-Namen, und benennen Sie das vCenter-Cluster aus dem VC um, nachdem Sie die Option Umbenennen ausgewählt haben.

2. Geben Sie den neuen Namen für den Cluster ein und klicken Sie auf OK.

3. Nachdem Sie den Cluster im vCenter umbenannt haben, aktualisieren Sie auch den vCenter-Cluster-Namenseintrag für den stmgr. Dazu müssen Sie sich neu registrieren.

Vor der Registrierung:

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster info | grep -i vc

vCluster:

vCenterClusterId: domain-c276

vCenterDatacenter: BGL-HX-DC

vCenterURL: 10.197.252.125

vCenterDatacenterId: datacenter-195

vCenterClusterName: BGL-HX-1        <----- Has the old entry

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

Wiederholungsprozess:

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster reregister --vcenter-datacenter BGL-HX-DC --vcenter-cluster HX-1 --vcenter-url 10.197.252.125 --vcenter-user administrator@vsphere.local

Reregister StorFS cluster with a new vCenter ...

Enter NEW vCenter Administrator password:

Cluster reregistration with new vCenter succeeded

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

Nach der Registrierung:

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster info | grep -i vc

vCluster:

vCenterClusterId: domain-c276

vCenterDatacenter: BGL-HX-DC

vCenterURL: 10.197.252.125

vCenterDatacenterId: datacenter-195

vCenterClusterName:  HX-1          <------ New entry updated after reregister

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

Problem: Ändern des vCenter-Rechenzentrumsnamens

Wenn Sie den Namen des Rechenzentrums umbenennen oder das HX vCenter-Cluster in ein neues Rechenzentrum verschieben möchten, müssen Sie eine Registrierung durchführen, um die Einträge für stmgr zu aktualisieren. Andernfalls sucht stmgr unter dem alten Namen des Rechenzentrums selbst nach dem HX vCenter-Cluster. Daher treten Fehler in HX-Operationen wie HX-Wartungsmodus und HX-Snapshots auf.

Im folgenden Screenshot wurde der Name des HX-Rechenzentrums von BGL-HX-DC in HX-DC geändert.

Der Hauptsitz hatte jedoch noch den alten Namen des Rechenzentrums.

oot@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster info | grep -i vc

vCluster:

vCenterClusterId: domain-c276

vCenterDatacenter: BGL-HX-DC       <----- Mismatch in vCenter Datacenter name

vCenterURL: 10.197.252.125

vCenterDatacenterId: datacenter-195

vCenterClusterName: BGL-HX-1

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

Lösung: Verfahren zum Ändern des Rechenzentrumsnamens

1. Benennen Sie das vCenter-Rechenzentrum um (oder erstellen Sie ein neues Rechenzentrum, und verschieben Sie das HX vCenter-Cluster und die Hosts in das neue Rechenzentrum) vom VC. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Rechenzentrums, und wählen Sie dann die Option Umbenennen aus, wie im Bild gezeigt.

2. Geben Sie den neuen Namen des Rechenzentrums ein, und klicken Sie auf OK.

3. Nachdem Sie das Rechenzentrum in vCenter umbenannt haben, aktualisieren Sie auch den vCenter-Rechenzentrumsnameneintrag für das stmgr, damit Sie eine erneute Registrierung durchführen müssen.

Vor der Registrierung:

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster info | grep -i vc

vCluster:

vCenterClusterId: domain-c276

vCenterDatacenter: BGL-HX-DC   <------- Has the old entry

vCenterURL: 10.197.252.125

vCenterDatacenterId: datacenter-195

vCenterClusterName: HX-1

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

Wiederholungsregistrierungsprozess:

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster reregister --vcenter-datacenter HX-DC --vcenter-cluster HX-1 --vcenter-url 10.197.252.125 --vcenter-user administrator@vsphere.local

Reregister StorFS cluster with a new vCenter ...

Enter NEW vCenter Administrator password:

Cluster reregistration with new vCenter succeeded

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

Nach der erneuten Registrierung:

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster info | grep -i vc

vCluster:

vCenterClusterId: domain-c276

vCenterDatacenter: HX-DC     <------- New entry after reregister

vCenterURL: 10.197.252.125

vCenterDatacenterId: datacenter-195

vCenterClusterName: HX-1

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

Problem: Ändern des HX-Cluster-Namens

Es ist nicht immer wahr, dass der Hyperflex-Cluster-Name, der in der Überschrift der HX-Benutzeroberfläche angezeigt wird, und der Name des VC-Clusters identisch sind.  Sie können Ihr HX-Cluster und den VC-Cluster einzeln benennen. In den obigen Schritten wurde erläutert, wie der Name des VC-Clusters und des Rechenzentrums geändert werden kann. Die folgenden Schritte dienen zum Ändern des HX-Cluster-Namens.

Überschrift HX UI

Lösung: Verfahren zum Ändern des HX-Cluster-Namens

Diese Änderung erfordert weder eine erneute Registrierung noch stört das Cluster, da es während und nach der Umbenennung gesund bleibt.

1. Benennen Sie den Eintrag für den Cluster-Namen in der linken Leiste der vCenter-Inventarliste um "Cluster umbenennen", wie im folgenden Screenshot gezeigt. Aktualisieren Sie anschließend die VC-Seite auf der VC WebUI, um die Änderung zu überprüfen.

2. Beachten Sie, dass dadurch die Überschrift der HX-Benutzeroberfläche entsprechend des Clusters geändert wird, wie unten dargestellt.

HX UI New "headline"

3. Nach dem Umbenennen können Sie die Änderung der VC-Benutzeroberfläche oder des Hyperflex mit folgenden Befehlen überprüfen, um sicherzustellen, dass auch der Cluster fehlerfrei bleibt.

root@bsv-hxaf220-sc-2-2:~# stcli cluster info | grep -ie "vc\|name\|state"

name: HyperFlex StorageController

locale: English (United States)

fullName:  HyperFlex StorageController 3.5.1a

vCluster:

state: online

name: HX-2-cluster

vCenterUrl: https://10.48.76.149

upgradeState: ok

healthState: healthy

state: online

state: 1

name: 192.168.20.102

name: 192.168.20.103

name: 192.168.20.101

state: online

name: bsv-hxaf220-hv-2-1

name: localhost

name: localhost

name: HX-2-cluster <---

vCenterClusterId: domain-c402

vCenterDatacenter: HX-1-datacenter

vCenterURL: 10.48.76.149

vCenterDatacenterId: datacenter-61

vCenterClusterName: HX-2-cluster

ucsmHostName: 10.48.76.132

name: HX-2-cluster <---

root@bsv-hxaf220-sc-2-2:~# stcli cluster info | grep -i -B3 "hx-2-cluster"

entityRef:

type: virtcluster

id: domain-c402

name: HX-2-cluster

--

entityRef:

type: cluster

id: 4498191323471460155:8678800572152099082

name: HX-2-cluster <---

--

vCenterDatacenter: HX-1-datacenter

clusterType: default_cluster

dataReplicationFactor: 2

ucsmOrg: hx-2-cluster

--

subnetMask: 255.255.255.128

method: dhcp

----------------------------------------

vCenterClusterName: HX-2-cluster

ucsmHostName: 10.48.76.132

clusterAccessPolicy: lenient

name: HX-2-cluster <---