Inhalt

Einführung

Hinzufügen weiterer VLANs nach der Installation von HyperFlex

Ersteinrichtung

VLAN-Erweiterungsprozess

Nach VLAN-Hinzufügung

Manuelles Hinzufügen von VLAN ohne Skript

Globales UCSM-Add-VLAN

Vorlage zum Hinzufügen von VLAN zu vNIC mit UCSM

VMware Add Port Group (VLAN) zu vSwitch

Bekannte Probleme

Einführung

Wenn nach der Erstinstallation von HyperFlex zusätzliche VLAN(s) hinzugefügt werden müssen, müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

1. Erstellen des VLANs für UCSM

2. Zulassen auf diese VLAN-Vorlagen,

3. Erstellen Sie auf den vSwitches eine Portgruppe, und lassen Sie das VLAN darauf zu.

All dies können wir erreichen, indem wir das post_install-Skript vom HyperFlex Installer ausführen.

UCS: Unified Computing System

UCSM: Unified Computing System Manager

Gefördert von Himanshu Sardana, Mohammed Majid Hussain, Steven Tardy und Alejandro Marino; Cisco CX-Techniker

Hinzufügen weiterer VLANs nach der Installation von HyperFlex

Wir planen, VLAN 999 zum UCS und zu den Portgruppen hinzuzufügen, die allen Servern entsprechen.

Ersteinrichtung

1. Das VLAN 999 ist im vSwitch des vm-Netzwerks nicht vorhanden:

2. Ist in den VLANs auf UCSM nicht vorhanden:

3. Sie ist auch in der vm-Netzwerkvorlage nicht vorhanden:

VLAN-Erweiterungsprozess

Um nach der Installation von HyperFlex weitere VLANs hinzuzufügen, würde der folgende Befehl von der HyperFlex Installer VM ausgeführt:

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie beim Ausführen dieses Vorgangs dieselbe Installationsversion wie der Cluster verwenden.

Hinweis: Wir können keinen VLAN-Bereich angeben, sondern müssen diese jeweils einzeln hinzufügen.

Syntax: # post_install —cluster-ip <HX_Connect_IP> —vlan —ucsm-ip <UCSM_IP> —vc-url <vCenter_IP> —org <Org_Name_In_UCSM>

root@Cisco-HX-Installer-Appliance:~# post_install --cluster-ip 10.xx.xx.xx --vlan --ucsm-ip 10.xx.xx.xx --vc-url 10.xx.xx.xx --org HX-Cluster-DCN

Logging in to controller 10.xx.xx.xx

HX CVM root password:

Getting ESX hosts from HX cluster...

vCenter URL: 10.xx.xx.xx

Enter vCenter username (user@domain): administrator@vsphere.local

vCenter Password:

Found datacenter HX DC-Cluster

Found cluster HX-Cluster-DCN

UCSM Username: admin

UCSM Password:

Port Group Name to add (VLAN ID will be appended to the name): test

VLAN ID: (0-4096) 999

Adding VLAN 999 to FI

Adding VLAN 999 to vm-network-a VNIC template

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx    ---> We have a 4 node cluster in this example, so the vlan is being added to each server.

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Add additional VM network VLANs? (y/n)

Nach VLAN-Hinzufügung

1. Wie Sie sehen, wird VLAN 999 unter VLANs in UCSM hinzugefügt:

2. Sie wird auch in der vm-network-Vorlage hinzugefügt:

3. Das VLAN wird auch im vSwitch des vm-Netzwerks angezeigt:

Manuelles Hinzufügen von VLAN ohne Skript

Globales UCSM-Add-VLAN

Besuchen Sie:

UCSM/LAN/LAN-Cloud/VLANs

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Wort VLANs im linken Bereich, und wählen Sie [VLANs erstellen] aus.

Oder klicken Sie auf die Option [Hinzufügen] auf der rechten Seite.

Eingabe:

VLAN-Name/-Präfix: Name-VLANID (Bsp.: vm-network-999)

Name der Multicast-Richtlinie: HyperFlex

VLAN-IDs: 999

[OK]

Vorlage zum Hinzufügen von VLAN zu vNIC mit UCSM

Besuchen Sie:

UCSM/LAN/Richtlinien/Root/Unterorganisationen/HXClusterName/vNIC-Vorlagen/vNIC-Vorlage vm-network-a

Klicken Sie auf der rechten Seite auf die Option [VLANs ändern].

Suchen Sie vm-network-999, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen [x] Wählen Sie links neben vm-network-999, und klicken Sie auf [OK].

VMware Add Port Group (VLAN) zu vSwitch

Besuchen Sie:

vCenter/Hosts und Cluster/HX-Cluster/ESXi01/Konfigurieren/Netzwerk/Virtuelle Switches

Klicken Sie auf die Option [Netzwerk hinzufügen].

Auswählen:

Port-Gruppe für virtuelle Systeme

[Weiter]

Vorhandenen Standard-Switch auswählen

[Durchsuchen]

vswitch-hx-vm-netzwerk

[OK]

[Weiter]

Netzwerklabel: Name-VLANID (Bsp.: vm-network-999)

VLAN-ID: 999

[Weiter]

[Fertig stellen]

Bekannte Probleme

Bei HyperFlex-Versionen 4.0(1a) und 4.0(1b) ist ein bekanntes Problem beim Ausführen des Post_install-Skripts mit dem "-vlan"-Flag bekannt, um nur ein VLAN hinzuzufügen, für das der Fehler "Verbindung mit UCSM nicht möglich" auftritt. Erstellen Sie VLAN manuell." beim Versuch, das VLAN der vNIC-Vorlage "vm-network-a" hinzuzufügen. Bei der Überprüfung von UCSM wird es der LAN-Cloud erfolgreich hinzugefügt. Sie wird außerdem jedem ESXi-Host erfolgreich hinzugefügt.

Die Problemumgehung besteht darin, das VLAN der vNIC-Vorlage "vm-network-a" manuell hinzuzufügen.

Weitere Informationen zum Fehler: CSCvn38018 .