Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Unterstützte Versionen für HX FI-verbundene Cluster-Bereitstellungen

Intersight-Konnektivität

Sonstige Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationsschritte

Überprüfung

Einleitung

Cisco Intersight vereinfacht den Rechenzentrumsbetrieb durch die Bereitstellung von System-Management-as-a-Service, sodass keine isolierten Management-Infrastrukturen vor Ort mehr erforderlich sind.

Cisco Intersight bietet einen Installationsassistenten für die Installation, Konfiguration und Bereitstellung von Cisco HyperFlex-Clustern - HX Edge und FI-attached. Der Assistent erstellt eine Vorkonfigurationsdefinition des Clusters, die als HX-Clusterprofil bezeichnet wird. Diese Definition ist eine logische Darstellung der HX-Knoten in Ihrem HX-Cluster und umfasst

- Sicherheit - Anmeldeinformationen für HyperFlex-Cluster wie Controller-VM-Kennwort, Hypervisor-Benutzername und Kennwort.

- Konfiguration - Serveranforderungen, Firmware usw.

- Anbindung - Upstream-Netzwerk, virtuelles Netzwerk usw.

Dieses Dokument enthält die Schritte und einen Screenshot zur Bereitstellung von FI-Attached Hyperflex-Clustern mithilfe von Intersight.

Voraussetzungen

Anforderungen

Unterstützte Versionen für HX FI-verbundene Cluster-Bereitstellungen

Komponente

Version/Version

M4-, M5-Server

HX220C-M4S

HXAF220C-M4S

HX240C-M4SX

HXAF240C-M4S

HX220C-M5SX

HXAF220C-M5SX

HX240C-M5SX

HXAF240C-M5SX

Device Connector

Automatische Aktualisierung durch Cisco Intersight

Intersight-Konnektivität

Berücksichtigen Sie die folgenden Voraussetzungen für Intersight-Konnektivität:

- Stellen Sie sicher, dass der Geräteanschluss der entsprechenden UCS Manager-Instanz für die Verbindung mit Cisco Intersight richtig konfiguriert ist und beantragt wird.

- Alle Geräteverbindungen müssen svc.ucs-connect.com ordnungsgemäß auflösen und ausgehende, initiierte HTTPS-Verbindungen auf Port 443 zulassen.

- Hyperflex Installer Version bis 3.5(2a) unterstützt die Verwendung eines HTTP-Proxys, außer wenn der Cluster neu bereitgestellt wird und nicht ab Werk neu ist.

- Alle VM-Verwaltungsschnittstellen des Controllers müssen download.intersight.com ordnungsgemäß auflösen und ausgehende, initiierte HTTPS-Verbindungen auf Port 443 zulassen. Die aktuelle Version von HX Installer unterstützt die Verwendung eines HTTP-Proxys, wenn keine direkte Internetverbindung verfügbar ist, außer wenn der Cluster neu bereitgestellt wird und nicht werkseitig neu ist.

- Auf den vorgesehenen ESX-Server, das HX-Controller-Netzwerk und den vCenter-Host muss über die UCS Fabric Interconnect-Managementschnittstellen zugegriffen werden können.

- Ab HXDP-Version 3.5(2a) ist für das Intersight-Installationsprogramm keine werkseitig installierte Controller-VM auf den HyperFlex-Servern erforderlich. Diese Anforderung gilt jedoch auch dann, wenn die Verbindung zu Intersight über einen HTTP-Proxy erfolgt. Alle NEUEN HX-Server können wie gewohnt mit einem HTTP-Proxy bereitgestellt werden.

Sonstige Anforderungen

Software-Mindestanforderungen

Physische Anforderungen

Netzwerkanforderungen

Portanforderungen

Bereitstellungsinformationen

Verwendete Komponenten

- Cisco Interview

- Cisco UCSM

- Cisco HX-Server

- Cisco HyperFlex

- VMware ESXi

- VMware vCenter

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

- Cisco Intersight bietet eine einfache Möglichkeit zur Bereitstellung von HyperFlex-Clustern, indem HyperFlex Installer in alle Editionen von Cisco Intersight integriert wird.

Konfigurationsschritte

Schritt 1: Melden Sie sich bei Cisco Intersight an, und wählen Sie das Benutzerkonto wie unten gezeigt aus.

Schritt 2: Klicken Sie im Dashboard auf die Registerkarte Geräte im rechten Bereich.

Schritt 3. Klicken Sie unter Geräte auf Neues Gerät anfordern.

Schritt 4: Melden Sie sich bei UCS Manager an, und navigieren Sie zu Admin -> Device Connector. Klicken Sie auf Settings, um Access Mode und Proxy Configuration zu konfigurieren.

Schritt 5: Navigieren Sie im UCS Manager zu Admin -> Device Connector. Aktivieren Sie die Umschaltfläche Intersight Management, und rufen Sie die Geräte-ID und den Claim-Code ab.

Schritt 6: Verwenden Sie auf dem Intersight-Konto den Forderungscode und die Geräte-ID (erfasst in Schritt 5), um das Gerät anzufordern. Nun wird die UCSM-Domäne beansprucht.

Schritt 7: Überprüfen Sie unter "Geräte", ob die neue Domäne "Verbunden" und "Beansprucht" angezeigt wird. Überprüfen Sie außerdem, ob Sie nun die Möglichkeit haben, Intersight für die UCSM-UI und UCSM-CLI zu starten.

Schritt 8. Klicken Sie unter Serviceprofile auf Hyperflex-Clusterprofil erstellen.

Schritt 9: Konfigurieren Sie das Serviceprofil wie folgt:

Allgemeine Aufgaben

Clusterkonfiguration - Sicherheit

Cluster-Konfiguration - DNS, NTP und Zeitzone

Cluster-Konfiguration - vCenter-Konfiguration

Hinweis: - Für die vCenter-Konfiguration wird empfohlen, den vCenter Single-Sign-On-Server zu überspringen. Siehe unten Dokument Seite 27,

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/whitepaper-c11-740456.pdf

Cluster-Konfiguration - Speicherkonfiguration

Cluster-Konfiguration - Automatische Unterstützung

Cluster-Konfiguration - IP und Hostname

Clusterkonfiguration - UCSM-Konfiguration

Cluster-Konfiguration - Netzwerk

Cluster-Konfiguration - Externer Speicher (optional)

Wenn aktiviert, geben Sie den VSAN-Namen und die VSAN-ID für FI A bzw. FI B ein.

Clusterkonfiguration - Proxyeinstellung (optional)

Cluster-Konfiguration - Hyperflex Storage Network

Schritt 10: Wählen Sie die Server als Teil der Knotenzuweisung aus.

Schritt 11: Konfiguration und Bestätigung der IP-Adresse des Hypervisors und des Storage-Controllers für die Knotenkonfiguration,

Schritt 12: Klicken Sie auf Validieren und Bereitstellen, überprüfen Sie den Status, und warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist.

Schritt 13: Überprüfen Sie den Status, und warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist.

Schritt 14. Überprüfen Sie, ob der Cluster ONLINE und GESUND ist, und führen Sie dasSkript post_install.py aus.

- SSH zur IP-Adresse des Clustermanagements und Anmeldung mit <root> (HX 4.0 und niedriger) oder <admin> (HX 4.5 und höher) Benutzername und dem bei der Installation bereitgestellten VM-Kennwort des Controllers.

- Fügen Sie den folgenden Befehl in die Shell ein, und drücken Sie die Eingabetaste: hx_post_install

Überprüfung

Schritt 1: Überprüfen Sie den Serviceprofilstatus unter "Serviceprofile".

Schritt 2. Bestätigen Sie unter Hyperflex Cluster den Zustand des HX-Clusters und andere Details.

Schritt 3. Klicken Sie auf den Namen HX-2 und navigieren Sie zu den Profildetails. Überprüfen Sie Folgendes unter "Details"

- IP-Adresse für die Clusterverwaltung

- Speicher-VLAN-ID

- Replikationsfaktor

- Cluster-Typ

Überprüfen der verschiedenen Richtlinien und Knotendetails unter Konfiguration

Schritt 4: Starten Sie Hyperflex Connect von Hyperflex Clusters auf Intersight und überprüfen Sie den Cluster-Status von Hyperflex Connect.