Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Erläuterung der C2503-Konfiguration

Erläuterung der C4000-Konfiguration

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält eine Beispielkonfiguration für ISDN unter Verwendung von IP.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- C2503

- C4000

C2503

C2503#write terminal

######

Current configuration:

!

version 10.2

!

hostname C2503

!

enable password test

!

username C4000 password cisco

!--- See the username explanation in the !--- Explanation of the C2503 Configuration section of this document.

isdn switch-type basic-dms100

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

!

interface Serial0

no ip address

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface BRI0

ip address 172.16.20.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

bandwidth 56

dialer idle-timeout 300

dialer map ip 172.16.20.2 name C4000 speed 56 broadcast 14155551234

dialer map ip 172.16.20.2 name C4000 speed 56 broadcast 14155556789

dialer hold-queue 5

dialer load-threshold 100

dialer-group 1

isdn spid1 408555432101 5554321

isdn spid2 408555987601 5559876

ppp authentication chap

!

router igrp 1

network 172.16.0.0

!

ip route 192.168.24.0 255.255.255.0 172.16.20.2

access-list 100 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 255.255.255.255 0.0.0.0

access-list 100 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255

!

!

dialer-list 1 list 100

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password test

login

!

end

C4000

C4000#write terminal

######

Current configuration:

!

version 10.2

!

hostname C4000

!

enable password test

!

username C2503 password cisco

!--- See the username explanation in the !--- Explanation of the C4000 Configuration section of this document.

isdn switch-type basic-dms100

!

interface Ethernet0

ip address 192.168.24.65 255.255.255.0

!

interface Serial0

no ip address

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface BRI0

ip address 172.16.20.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

bandwidth 56

dialer idle-timeout 300

dialer map ip 172.16.20.1 name C2503 speed 56 broadcast 14085554321

dialer map ip 172.16.20.1 name C2503 speed 56 broadcast 14085559876

dialer hold-queue 5

dialer load-threshold 100

dialer-group 1

isdn spid1 415555123401 5551234

isdn spid2 415555678901 5556789

ppp authentication chap

!

router igrp 1

network 172.16.0.0

network 192.168.24.0

!

ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 172.16.20.1

access-list 100 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 255.255.255.255 0.0.0.0

access-list 100 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255

!

!

dialer-list 1 list 100

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password test

login

!

end

Erläuterung der C2503-Konfiguration

C2503#write terminal

######

Current configuration:

!

version 10.2

!

hostname C2503

!

enable password test

!

username C4000 password cisco

Der Benutzername C4000 ist der Hostname des Remote-Routers. Der Befehl dialer map, der in diesem Abschnitt erläutert wird, verwendet diesen Benutzernamen. Beim Benutzernamen wird während der Authentifizierung die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Bei dem Namen, den Sie mit dem Befehl Dialer-Zuordnung konfigurieren, wird jedoch die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt. Sie müssen genau mit dem Hostnamen des Remote-Routers übereinstimmen, d. h. "C4000".

Hinweis: Im Router C2503 muss der Name, den Sie mit dem Befehl username konfigurieren, genau mit dem Namen übereinstimmen, den Sie mit dem Befehl dialer map konfigurieren. Sie geben den Befehl username im globalen Konfigurationsmodus aus.

Bei der Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)-Authentifizierung wird das Kennwort verwendet. Beim Kennwort wird die Groß- und Kleinschreibung beachtet, und es muss genau das Passwort des Remote-Routers eingegeben werden.

Hinweis: Um Verwirrung zu vermeiden, wird in diesem Konfigurationsbeispiel die unverschlüsselte Form des Kennworts cisco verwendet. In der Konfiguration wird das Kennwort in seiner verschlüsselten Form angezeigt: 7 13061E010803. In diesem Kennwort kennzeichnet 7 den Verschlüsselungstyp und 13061E010803 die verschlüsselte Form des Kennworts cisco. Wenn Sie den Befehl username ausstellen oder ändern, geben Sie das Kennwort immer in unverschlüsselter Form ein und geben Sie keinen Verschlüsselungstyp (7) ein. Der Verschlüsselungstyp wird automatisch festgelegt.

- isdn switch-type basic-dms100 - Der ISDN-Switch-Typ muss mit dem Gerät Ihres Mobilfunkanbieters übereinstimmen. Wenn Sie den Switch-Typ ändern, müssen Sie den Router neu laden, damit der neue Switch-Typ wirksam wird.

interface Ethernet0

ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

interface Serial0

no ip address

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface BRI0

ip address 172.16.20.1 255.255.255.0

- encapsulation ppp: Verwenden Sie PPP-Kapselung anstelle von High-Level Data Link Control (HDLC), um die Verwendung der CHAP-Authentifizierung zuzulassen.

- bandwidth 56 - Die Standardbandbreiteneinstellung für eine BRI-Schnittstelle ist 64 Kbit/s. Wenn Sie Ihre Dialer Map-Anweisungen mit der Speed 56-Option konfigurieren, fügen Sie die bandwidth Anweisung ein.

Hinweis: Dieser Befehl steuert die Geschwindigkeit Ihrer ISDN-Leitung nicht. Der Befehl legt den richtigen Referenzpunkt für Folgendes fest:

- Der BRI-Port zeigt Schnittstellenstatistiken an

- Befehl Dialer load-threshold

- Interior Gateway Routing Protocol (IGRP)/Enhanced IGRP (EIGRP)-Routing-Metriken

- Leerlaufzeitüberschreitung 300: Mit diesem Befehl wird die Anzahl der Sekunden festgelegt, die die ISDN-Verbindung offen bleibt, wenn kein interessanter Datenverkehr weitergeleitet wird. Der Timer wird jedes Mal zurückgesetzt, wenn ein interessantes Paket weitergeleitet wird.

- Dialer Map ip 172.16.20.2 Name C4000 Geschwindigkeit 56 Broadcast 14155551234

Dialer Map ip 172.16.20.2 Name C4000 Geschwindigkeit 56 Broadcast 1415556789

Verwenden Sie den Befehl dialer map mit CHAP-Authentifizierung, um den ersten Anruf beim Remote-Router zu tätigen, wenn interessanter Datenverkehr an die BRI-Schnittstelle weitergeleitet wird. Wenn die Verbindung aktiv wird, wird mit dem Befehl Dialer idle-timeout die Zeitdauer für die Verbindung festgelegt, die aktiv bleiben soll. Für jede angerufene ISDN-Telefonnummer ist eine Wählplananweisung erforderlich. Beachten Sie jedoch, dass zwei Dialer-Map-Anweisungen, die auf denselben Speicherort zeigen, beide B-Kanäle aktivieren können, wenn Sie nur einen Kanal verwenden möchten.

Die Befehlsparameter für dieses Beispiel sind:

- 172.16.20.2 - Die IP-Adresse der BRI-Schnittstelle des Remote-Routers

Um diese Adresse zu bestimmen, geben Sie den Befehl show interface bri 0 an der Konsolenaufforderung des Remote-Routers aus.

- Name C4000 - Der Hostname des Remote-Routers

Beim Namen wird die Groß- und Kleinschreibung beachtet, und er muss mit dem Namen übereinstimmen, den Sie für den Befehl username konfigurieren.

- speed 56 (Geschwindigkeit 56): Legt die Wählgeschwindigkeit für ISDN-Leitungen, die nicht 64 Kbit/s End-to-End sind, auf 56 Kbit/s fest.

Integrieren Sie diesen Parameter in die Wählplananweisungen beider Router. Die meisten Installationen in Nordamerika müssen für 56 Kbit/s konfiguriert werden.

- Broadcast - Ermöglicht die Weiterleitung von Broadcast-Paketen

Sofern der Befehl dialer-list Broadcast-Pakete nicht als interessante Pakete angibt, werden die Pakete nur weitergeleitet, wenn die ISDN-Verbindung aktiv ist.

- 14155551234 und 14155556789 - Die ISDN-Telefonnummern des Remote-Routers

- Dialer hold-queue 5: Mit diesem Befehl können interessante Pakete bis zur Einrichtung der ISDN-Verbindung in die Warteschlange gestellt werden. In diesem Beispiel sollen fünf interessante Pakete in die Warteschlange gestellt werden.

- Dialer load-threshold 100 - Dieser Befehl konfiguriert die Bandbreite bei Bedarf. Der Befehl legt die maximale Last fest, bevor der Wähler einen weiteren Anruf über den zweiten B-Kanal durchführt. Die Last ist der berechnete gewichtete durchschnittliche Auslastungswert für die Schnittstelle, wobei 1 entladen und 255 vollständig geladen werden. Der tatsächliche Lastwert, der konfiguriert werden muss, hängt von den Eigenschaften Ihres Netzwerks ab. In diesem Beispiel wird der zweite B-Kanal aktiviert, wenn die Last 39 % der maximalen Auslastung erreicht, d. h. 100, geteilt durch 255.

- dialer-group 1: Der Befehl dialer-group 1 aktiviert die Wählliste 1 auf der BRI-Schnittstelle, die festlegt, welche Pakete interessant sind, und aktiviert die ISDN-Verbindung.

- isdn spid1 408555432101 5554321

isdn spid2 408555987601 5559876

Verwenden Sie die isdn-spid-Befehle, wenn Ihr Carrier Ihren ISDN-Leitungen Serviceprofil-IDs (SPIDs) zuweist.

- ppp authentication chap: Dieser Befehl aktiviert die CHAP-Authentifizierung.

router igrp 1

network 172.16.0.0

- ip route 192.168.24.0 255.255.255.0 172.16.20.2 - Mit diesem ip route-Befehl wird eine statische Route zum Remote-Router-Netzwerk über die BRI-Schnittstelle des Remote-Routers erstellt. Dies ist erforderlich, da dynamische Routen bei einem Ausfall der ISDN-Verbindung verloren gehen.

Die Befehlsparameter für dieses Beispiel sind:

- 192.168.24.0 - Das Zielnetzwerk

- 255.255.255.0 - Die Zielnetzwerkmaske

Eine 255 in einer Oktettposition legt fest, dass eine exakte Übereinstimmung für dieses Oktett erforderlich ist. Eine 0 in einer Oktettposition gibt an, dass ein Wert übereinstimmt.

- 172.16.20.2 - Die Adresse des nächsten Hop, der zum Erreichen des Zielnetzwerks verwendet werden kann.

- access-list 100 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 255.255.255.255 0.0.0.0

access-list 100 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0 255.255.255.255 - Dieser Zugriffslisten-Befehl bestimmt, welche IP-Pakete interessant sind, und aktiviert die ISDN-Verbindung. Die zu erstellende Zugriffsliste hängt vom jeweiligen Netzwerkdesign ab.

access-list 100 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255.255.255.255 0.0.0.0 - Dieser Zugriffslisten-Befehl definiert alle Broadcast-Pakete als uninteressant.

access-list 100 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0255.255.255.255 - Dieser Zugriffslisten-Befehl definiert alle anderen IP-Pakete als interessant.

- dialer-list 1 list 100 - Dieser Befehl zeigt auf die Liste 100, die bestimmt, welche IP-Pakete interessant sind.

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password test

login

!

end

Erläuterung der C4000-Konfiguration

C4000#write terminal

######

Current configuration:

!

version 10.2

!

hostname C4000

!

enable password test

!

username C2503 password cisco

Der Benutzername C2503 ist der Hostname des Remote-Routers. Der Befehl dialer map, der in diesem Abschnitt erläutert wird, verwendet diesen Benutzernamen. Beim Benutzernamen wird während der Authentifizierung die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Beim Namen, den Sie mit dem Befehl Dialer-Zuordnung konfigurieren, wird jedoch die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt. Sie müssen genau mit dem Hostnamen des Remote-Routers übereinstimmen, d. h. "C2503".

Hinweis: Im Router C4000 muss der Name, den Sie mit dem Benutzernamen konfigurieren, genau mit dem Namen übereinstimmen, den Sie mit dem Wählzuordnungs-Befehl konfigurieren. Sie geben den Befehl username im globalen Konfigurationsmodus aus.

Der CHAP-Authentifizierungsprozess verwendet das Kennwort. Beim Kennwort wird die Groß- und Kleinschreibung beachtet, und es muss genau das Passwort des Remote-Routers eingegeben werden.

Hinweis: Um Verwirrung zu vermeiden, wird in diesem Konfigurationsbeispiel die unverschlüsselte Form des Kennworts cisco verwendet. In der Konfiguration wird das Kennwort in seiner verschlüsselten Form angezeigt: 7 13061E010803. In diesem Kennwort kennzeichnet 7 den Verschlüsselungstyp und 13061E010803 die verschlüsselte Form des Kennworts cisco. Wenn Sie den Befehl username ausstellen oder ändern, geben Sie das Kennwort immer in unverschlüsselter Form ein und geben Sie keinen Verschlüsselungstyp (7) ein. Der Verschlüsselungstyp wird automatisch festgelegt.

- isdn switch-type basic-dms100 - Der ISDN-Switch-Typ muss mit dem Gerät Ihres Mobilfunkanbieters übereinstimmen. Wenn Sie den Switch-Typ ändern, müssen Sie den Router neu laden, damit der neue Switch-Typ wirksam wird.

interface Ethernet0

ip address 192.168.24.65 255.255.255.0

interface Serial0

no ip address

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface BRI0

ip address 172.16.20.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

- encapsulation ppp: Verwenden Sie PPP-Kapselung anstelle von HDLC, um die Verwendung der CHAP-Authentifizierung zuzulassen.

- bandwidth 56 - Die Standardbandbreiteneinstellung für eine BRI-Schnittstelle ist 64 Kbit/s. Wenn Sie Ihre Dialer Map-Anweisungen mit der Speed 56-Option konfigurieren, fügen Sie die bandwidth Anweisung ein.

Hinweis: Dieser Befehl steuert die Geschwindigkeit Ihrer ISDN-Leitung nicht. Der Befehl legt den richtigen Referenzpunkt für Folgendes fest:

- Der BRI-Port zeigt Schnittstellenstatistiken an

- Befehl Dialer load-threshold

- IGRP/EIGRP-Routing-Metriken

- Leerlaufzeitüberschreitung 300: Mit diesem Befehl wird die Anzahl der Sekunden festgelegt, die die ISDN-Verbindung offen bleibt, wenn kein interessanter Datenverkehr weitergeleitet wird. Der Timer wird jedes Mal zurückgesetzt, wenn ein interessantes Paket weitergeleitet wird.

dialer map ip 172.16.20.1 name C2503 speed 56 broadcast 14085554321

dialer map ip 172.16.20.1 name C2503 speed 56 broadcast 14085559876

Verwenden Sie den Befehl dialer map mit CHAP-Authentifizierung, um den ersten Anruf beim Remote-Router zu tätigen, wenn interessanter Datenverkehr an die BRI-Schnittstelle weitergeleitet wird. Wenn die Verbindung aktiv wird, wird mit dem Befehl Dialer idle-timeout die Zeitdauer für die Verbindung festgelegt, die aktiv bleiben soll. Für jede angerufene ISDN-Telefonnummer ist eine Wählplananweisung erforderlich. Beachten Sie jedoch, dass zwei Dialer-Map-Anweisungen, die auf denselben Speicherort zeigen, beide B-Kanäle aktivieren können, wenn Sie nur einen Kanal verwenden möchten.

Die Befehlsparameter für dieses Beispiel sind:

- 172.16.20.1 - Die IP-Adresse der BRI-Schnittstelle des Remote-Routers

Um diese Adresse zu bestimmen, geben Sie den Befehl show interface bri 0 an der Konsolenaufforderung des Remote-Routers aus.

- Name C2503 - Der Hostname des Remote-Routers

Beim Namen wird die Groß- und Kleinschreibung beachtet, und er muss mit dem Namen übereinstimmen, den Sie für den Befehl username konfigurieren.

- speed 56 (Geschwindigkeit 56): Legt die Wählgeschwindigkeit für ISDN-Leitungen, die nicht 64 Kbit/s End-to-End sind, auf 56 Kbit/s fest.

Integrieren Sie diesen Parameter in die Wählplananweisungen beider Router. Die meisten Installationen in Nordamerika müssen für 56 Kbit/s konfiguriert werden.

- Broadcast - Ermöglicht die Weiterleitung von Broadcast-Paketen

Sofern der Befehl dialer-list Broadcast-Pakete nicht als interessante Pakete angibt, werden die Pakete nur weitergeleitet, wenn die ISDN-Verbindung aktiv ist.

- 14085554321 und 14085559876 - Die ISDN-Telefonnummern des Remote-Routers

- Dialer hold-queue 5 - Mit diesem Befehl können interessante Pakete bis zur Einrichtung der ISDN-Verbindung in die Warteschlange gestellt werden. In diesem Beispiel sollen fünf interessante Pakete in die Warteschlange gestellt werden.

- Dialer load-threshold 100 - Dieser Befehl konfiguriert die Bandbreite bei Bedarf. Der Befehl legt die maximale Last fest, bevor der Wähler einen weiteren Anruf über den zweiten B-Kanal durchführt. Die Last ist der berechnete gewichtete durchschnittliche Auslastungswert für die Schnittstelle, wobei 1 entladen und 255 vollständig geladen werden. Der tatsächliche Lastwert, der konfiguriert werden muss, hängt von den Eigenschaften Ihres Netzwerks ab. In diesem Beispiel wird der zweite B-Kanal aktiviert, wenn die Last 39 % der maximalen Auslastung erreicht, d. h. 100, geteilt durch 255.

- dialer-group 1: Der Befehl dialer-group 1 aktiviert die Wählerliste 1 auf der BRI-Schnittstelle, die festlegt, welche Pakete interessant sind, und aktiviert die ISDN-Verbindung.

- isdn spid1 415555123401 5551234

isdn spid2 415555678901 5556789

Verwenden Sie die isdn-spid-Befehle, wenn Ihr Carrier Ihren ISDN-Leitungen SPIDs zuweist.

- ppp authentication chap: Dieser Befehl aktiviert die CHAP-Authentifizierung.

router igrp 1

network 172.16.0.0

network 192.168.24.0

- ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 172.16.20.1 - Mit diesem ip route-Befehl wird eine statische Route zum Remote-Router-Netzwerk über die BRI-Schnittstelle des Remote-Routers erstellt. Dies ist erforderlich, da dynamische Routen bei einem Ausfall der ISDN-Verbindung verloren gehen.

Die Befehlsparameter für dieses Beispiel sind:

- 172.16.0.0 - Das Zielnetzwerk

- 255.255.0.0 - Die Zielnetzwerkmaske

Eine 255 in einer Oktettposition legt fest, dass eine exakte Übereinstimmung für dieses Oktett erforderlich ist. Eine 0 in einer Oktettposition gibt an, dass ein Wert übereinstimmt.

- 172.16.20.1: Die Adresse des nächsten Hop, der zum Erreichen des Zielnetzwerks verwendet werden kann.

- access-list 100 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 255.255.255.255 0.0.0.0

access-list 100 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0 255.255.255.255 - Dieser Zugriffslisten-Befehl bestimmt, welche IP-Pakete interessant sind, und aktiviert die ISDN-Verbindung. Die zu erstellende Zugriffsliste hängt vom jeweiligen Netzwerkdesign ab.

access-list 100 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255.255.255.255 0.0.0 - Dieser Zugriffslisten-Befehl definiert alle Broadcast-Pakete als uninteressant.

access-list 100 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 - Dieser Zugriffslisten-Befehl definiert alle anderen IP-Pakete als interessant.

- dialer-list 1 list 100 - Dieser Befehl zeigt auf die Liste 100, die bestimmt, welche IP-Pakete interessant sind.

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password test

login

!

end

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- Support-Seite für Wähltechnologie

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems