Inhalt

Einführung

Vorbereitungen

Konventionen

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundtheorie

Konfiguration

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfung

Fehlerbehebung

Befehle zur Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Diese Konfiguration unterstützt Remote-Benutzer (z. B. Heimbenutzer oder mobile Mitarbeiter), die über ein analoges Einwahlmodem mit dem V.90-Protokoll eine Verbindung zum Netzwerk herstellen. Mit einem PC und einem analogen Modem stellt der Benutzer über eine PPP-Einwahlverbindung eine Verbindung mit einer BRI (Basic Rate Interface) auf einem Cisco 3640-Router her. Ein BRI bietet eine Hochgeschwindigkeits-Modemverbindung und kostet weniger als eine Primary Rate Interface (PRI).

Hinweis: Aufgrund der Kanalbeschränkungen eines BRI können jeweils nur zwei async-Benutzer eine Verbindung zu jedem BRI herstellen.

Vorbereitungen

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Voraussetzungen

Es sind keine besonderen Voraussetzungen erforderlich, um den Inhalt dieses Dokuments nachzuvollziehen.

Verwendete Komponenten

Diese Konfiguration wurde mit den unten stehenden Software- und Hardwareversionen entwickelt und getestet.

- Cisco 3640

- Cisco BRI-Netzwerkmodul (mit einer der folgenden Optionen):

- NM-4B-S/T - ISDN BRI-Netzwerkmodul mit vier Ports, Mindestversion 800-01236-03

- NM-4B-U - ISDN BRI mit vier Ports und integriertem NT-1-Netzwerkmodul, Mindestversion 800-01238-06

- NM-8B-S/T - ISDN BRI-Netzwerkmodul mit acht Ports, Mindestversion 800-01237-03

- NM-8B-U - ISDN BRI mit acht Ports und integriertem NT-1-Netzwerkmodul, Mindestversion 800-01239-06

- Digital-Modem-Netzwerkmodul (verwenden Sie eines der folgenden Module: NM-6DM, NM-12DM, NM-18DM, NM-24DM oder NM-30DM)

- LAN-Schnittstellenkarte

- Cisco IOS® Softwareversion 12.0(2)XC

Weitere Informationen zu den Hardware- und Softwareanforderungen (z. B. Teilenummern und Revisionsnummern) finden Sie in der Dokumentation Modem over ISDN BRI für den Cisco 3640 Router.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn sich Ihr Netzwerk in der Produktionsumgebung befindet, müssen Sie sich bei jedem Befehl zunächst dessen potenzielle Auswirkungen vor Augen führen.

Hintergrundtheorie

Bei dieser Konfiguration wird eine lokale Benutzerliste für die Zugriffssicherheit auf dem Cisco Router verwendet.

Im Folgenden finden Sie die entsprechenden Abschnitte der Ausgabe des Befehls show version mit der Version der Cisco IOS Software und den Modem-Firmware-Versionen, die zur Implementierung dieser Konfiguration verwendet werden:

Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) 3600 Software (C3640-I-M), Version 12.0(5)XK1, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

System image file is "flash:c3640-i-mz.120-5.XK1"

MICA-6DM Firmware: CP ver 2310 - 6/3/1998, SP ver 2310 - 6/3/1998.

Verwenden Sie den Befehl show diag EXEC, um die Art der Hardware zu bestimmen, die auf Ihrem Router installiert ist. Der Befehl show diag zeigt die Versionsnummer sowie die Teilenummer der Hardwaremodule im Router an. Im Folgenden finden Sie den entsprechenden Abschnitt der Beispielausgabe aus dem Befehl show diag EXEC:

maui-nas-04#show diag

Slot 1:

BRI (U) port adapter, 4 ports

Serial number 17156199 Part number 800-01238-06

Konfiguration

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die in diesem Dokument beschriebenen Funktionen konfigurieren können.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das IOS-Befehlssuche-Tool.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die im Diagramm unten dargestellte Netzwerkeinrichtung verwendet.

Konfigurationen

In diesem Dokument werden die unten angegebenen Konfigurationen verwendet.

Cisco 3640

maui-nas-04#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 10:11:43 CST Thu Apr 13 2000

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

service password-encryption

!

hostname maui-nas-04

!

aaa new-model

AAA authentication login default group tacacs+ local

AAA authentication ppp default if-needed group tacacs+ local

!

enable secret <deleted>

!

username admin privilege 15 password 7 0213100D52050024

!

modem country mica

!-- The country information is mandatory for the configuration to work

!

clock timezone CST -6

clock summer-time CST recurring

!

ip subnet-zero

ip domain-name maui-onions.com

ip name-server 172.22.53.210

!

isdn switch-type basic-ni

! --- Global ISDN switchtype

!

!

process-max-time 200

!

interface Loopback0

ip address 172.22.87.4 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Loopback1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0

ip address 172.22.80.4 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface BRI1/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

isdn switch-type basic-ni

!

interface BRI1/1

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

isdn switch-type basic-ni

!

interface BRI1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

isdn switch-type basic-ni

!

interface BRI1/3

! --- Active BRI

no ip address

no ip directed-broadcast

isdn switch-type basic-ni

isdn spid1 51255511110101 5551111

isdn spid2 51255522220101 5552222

isdn incoming-voice modem

! --- Direct incoming voice calls to the modems ! --- Add the above command to all BRIs that will accept analog calls

!

interface Group-Async1

ip unnumbered Loopback0

! --- Loopback0 is assigned above

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

async mode interactive

peer default ip address pool default

! --- Use local pool defined below

ppp authentication pap

! --- Use PAP authentication

group-range 65 66

! --- Line range is configured below

!

router eigrp 69

network 172.22.0.0

!

ip local pool default 172.22.84.2 172.22.84.253

! --- IP address pool assignment

ip default-gateway 172.22.80.1

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.22.80.1

ip http server

ip http authentication local

!

tacacs-server host 172.22.53.201

tacacs-server key <deleted>

!

line con 0

transport input all

line 65 66

! --- This must match the group-range in the Group-Async Interface ! --- Use the show line command to determine which lines are to be configured for dialin

autoselect during-login

autoselect ppp

modem Dialin

line 67 70

line aux 0

line vty 0 4

password

!

ntp clock-period 17179861

ntp server 172.22.255.1 prefer

end

Überprüfung

Dieser Abschnitt enthält Informationen, mit denen Sie überprüfen können, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Bestimmte show-Befehle werden vom Tool Output Interpreter unterstützt, mit dem Sie eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzeigen können.

- show isdn stat - Der Status sollte sein:

layer 1 = active

layer 2 = MULTIPLE_FRAMES_ESTABLISHED

Wenn Layer 1 nicht aktiv ist, kann der Kabeladapter oder -anschluss beschädigt oder nicht angeschlossen sein. Wenn sich Layer 2 im Zustand "TEI_Assign" befindet, spricht der Router nicht mit dem Switch.

- Zeile anzeigen - So zeigen Sie die Parameter der Zeilen an. Mit dem Befehl show line können Sie entscheiden, welche Leitungen für die Einwahl konfiguriert werden müssen.

- Benutzer anzeigen - Zum Anzeigen der Leitungsnummer, des Verbindungsnamens, der Leerlaufzeit und des Terminalstandorts

- show diag - So bestimmen Sie die in Ihrem Router installierte Hardware.

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Behebung von Fehlern in Ihrer Konfiguration.

Befehle zur Fehlerbehebung

Hinweis: Bevor Sie Debugbefehle ausgeben, lesen Sie Wichtige Informationen über Debug-Befehle.

- Debug-Modem - So beobachten Sie die Modemzeilenaktivität auf einem Zugriffsserver.

- debug modem csm - So debuggen Sie den Anrufzustandscomputer, der für die Verbindung von Anrufen am Modem verwendet wird.

- debug isdn Q931 - So prüfen Sie die ISDN-Verbindungen, wenn sich Benutzer einwählen, um zu sehen, was mit dem ISDN-Anruf geschieht (z. B. wenn die Verbindung getrennt wird).

Zugehörige Informationen

- Modem over ISDN BRI für den Cisco 3640 Router

- Konfigurieren der Modemunterstützung und anderer asynchroner Funktionen

- Technischer Support – Cisco Systems