Inhalt

Einführung

Bevor Sie beginnen

Konventionen

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Pinbelegungen der CAB-OCTAL-ASYNC-Kabel

Pinbelegung des Kabels

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält detaillierte Informationen zur Verkabelung von CAB-OCTAL-ASYNC-Kabeln.

Bevor Sie beginnen

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Voraussetzungen

Für dieses Dokument bestehen keine besonderen Voraussetzungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden aus Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Sie in einem Live-Netzwerk arbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen, bevor Sie es verwenden.

Pinbelegungen der CAB-OCTAL-ASYNC-Kabel

CAB-OCTAL-ASYNC-Kabel verwenden einen 68-poligen Stecker und ein Breakout-Kabel und bieten acht RJ-45-gewalzte asynchrone Kabelanschlüsse an jedem 68-poligen Stecker. Sie können jeden RJ-45-Kabel asynchronen Port an die Konsole oder den Aux-Port eines Geräts anschließen. Dieses Kabel kann von den asynchronen Netzwerkmodulen NM-16A oder NM-32A mit hoher Dichte für Router der Serien 2600 und 3600 verwendet werden. Weitere Informationen zur Verkabelung finden Sie im Serial Cable Guide and Cabling Guide for RJ-45 Console and AUX Ports.

Hinweis: Die asynchronen Ports des 68-poligen Anschlusses sind DTE-Geräte (Data Terminal Equipment). Für DTE-to-DTE-Geräte ist ein gerolltes (Null-Modem-)Kabel erforderlich. Für DTE-Geräte (Data Circuit Terminating Equipment, DCE) ist ein Durchgangskabel erforderlich. Da das CAB-OCTAL-ASYNC-Kabel selbst gerollt ist, können Sie jedes Kabel direkt an die Konsolenports von Geräten mit RJ-45-Schnittstellen anschließen. Wenn der Konsolenport des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen, jedoch eine 25-polige Schnittstelle (DCE) ist, verwenden Sie den RJ-45-zu-25-poligen Adapter (Produktnummer CAB-5MODCM=), der mit "Modem" (Umkehrung der "Rolle") markiert ist, um die Verbindung abzuschließen. Wenn Sie die Reichweite des CAB-OCTAL-ASYNC-Kabels erhöhen möchten, verwenden Sie ein gerades RJ-45-Kabel für die Durchwahl.

Die Port-Typen für Konsolen- und AUX-Ports auf Cisco Routern und Switches sind:

Schnittstellentyp

DB25-Schnittstelle

RJ-45-Schnittstelle

Konsole

DCE

DTE

AUX

DTE

DTE

Pinbelegung des Kabels

RJ45-Steckernummer

Pin-Nr.

Signalname

J1-Stiftnr.

1

8

RTS

2

7

DTR

36

6

TXC

1

5

TXC GND

37

4

RXC GND

4

1

RXC

38

2

DSR

5

1

CTS

39

2

8

RTS

6

7

DTR

40

6

TXC

7

5

TXC GND

41

4

RXC GND

8

1

RXC

42

2

DSR

9

1

CTS

43

1

8

RTS

10

7

DTR

44

6

TXC

11

5

TXC GND

45

4

RXC GND

12

1

RXC

46

2

DSR

13

1

CTS

47

4

8

RTS

14

7

DTR

48

6

TXC

15

5

TXC GND

49

4

RXC GND

16

1

RXC

50

2

DSR

17

1

CTS

51

5

8

RTS

18

7

DTR

52

6

TXC

19

5

TXC GND

53

4

RXC GND

20

1

RXC

54

2

DSR

21

1

CTS

55

6

8

RTS

22

7

DTR

56

6

TXC

23

5

TXC GND

57

4

RXC GND

24

1

RXC

58

2

DSR

25

1

CTS

59

7

8

RTS

26

7

DTR

60

6

TXC

27

5

TXC GND

81

4

RXC GND

28

1

RXC

62

2

DSR

29

1

CTS

63

8

8

RTS

30

7

DTR

64

6

TXC

31

5

TXC GND

65

4

RXC GND

32

1

RXC

66

2

DSR

33

1

CTS

67

Dieses Kabel verfügt am Cisco-Ende über einen DB-68-Stecker (SCSI II) und am Netzwerkende über acht RJ-45-Stecker, die an acht modulare DB-25-Adapter angeschlossen werden können, wenn das Endgerät über einen 25-poligen Port verfügt.

Zugehörige Informationen

- Konfigurieren eines Terminal-/Comm-Servers für den Router Console-Zugriff

- Konfigurieren eines Comm/Terminal-Servers für Sun Console Access

- Einrichten einer umgekehrten Telnet-Sitzung zu einem Modem

- Konfigurieren der Terminalleitungen und Modemunterstützung

- Befehle zur Unterstützung von Terminalleitungen und Modems

- Technischer Support - Cisco Systems