Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Router mit DB-25 AUX-Ports

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Fehlerbehebungsverfahren

Befehle zur Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Diese Beispielkonfiguration zeigt, wie zwei Router ohne Modem oder andere Geräte für die Datenkommunikation (Data Communication Equipment, DCE) direkt angeschlossen werden. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Modems auf AUX- oder Konsolenports finden Sie unter Modem-Router-Verbindungsleitfaden oder Unterstützung für Access-Dial-Technologie.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Hintergrundinformationen

Bei dieser Konfiguration werden zwei Cisco Router mithilfe eines Nullmodemkabels (Rollover-Kabel) über die asynchronen AUX-Ports rückseitig an das System angeschlossen. Die AUX-Ports der beiden Router sind direkt über ein Rollover-Kabel mit Point-to-Point Protocol (PPP) verbunden, das auf der Verbindung ausgeführt wird. Die AUX-Ports sind DTE-Geräte (Data Terminal Equipment). Sie benötigen ein Nullmodemkabel (Rollover-Kabel), um DTE mit DTE-Geräten zu verbinden.

Ein Flachseil-Rollover-Kabel (Null-Modem) (Teilenummer CAB-500RJ=) wird normalerweise mit jedem Cisco Router bereitgestellt, um eine RJ-45-Konsolenkonnektivität zu ermöglichen. Wenn es sich bei dem AUX-Port um einen DB-25-Adapter handelt, verwenden Sie einen RJ-45-zu-DB-25-Adapter, der mit dem Nullmodemkabel "terminal" markiert ist (Rollover-Kabel).

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Länge des Kabels aufgrund von EIA/TIA-232-Beschränkungen (früher RS-232) unter 15 m liegt.

Weitere Informationen zur Verkabelung finden Sie im Kabelhandbuch für RJ-45-Konsolen- und AUX-Ports und RJ-45-Kabel.

Router mit DB-25 AUX-Ports

Für Router mit einem DB-25-AUX-Port (z. B. Cisco 4500, 7200 und 7500) benötigen Sie ein DB-25-DB-25-Null-Modemkabel. Dieses Kabel kann in den meisten Einzelhandelsgeschäften erworben werden.

Hinweis: Aufgrund falscher Signalpaare KÖNNEN Sie KEIN gerolltes RJ-45-zu-RJ-45-Flachseil mit RJ-45-zu-DB-25-Adaptern (Teilenummer CAB-25AS-MMOD) an beiden Enden verwenden.

Überprüfen Sie, ob das Null-Modemkabel DB-25-DB-25 über die in Tabelle 1 angegebenen Pin-Verbindungen verfügt.

Tabelle 1: DB-25-zu-DB-25-Kabel-Pin-Anschlüsse für Null-Modem

DB-25

DB-25

RxD

2

1

TXD

TxD

1

2

RxD

CTS

4

5

RTS

RTS

5

4

CTS

DTR

6

20

CD

DSR

8

CD

20

6

DTR

8

DSR

GND

7

7

GND

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- Router 1

- Router 2

Hinweis: Diese Verbindung wurde mit IP-Adressen an den AUX-Ports für eine permanente ("eingebunden") Verbindung konfiguriert.

Router 1

version 11.1

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname Router1

!

interface Ethernet0

no ip address

shutdown

!

interface Serial0

no ip address

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface Async1

!--- The async interface that corresponds to the AUX port. !--- Use the show line command to determine which async interface corresponds !--- to the AUX port.

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

!--- The IP address on the AUX ports of both routers are in the same subnet.

encapsulation ppp

!--- Set PPP as the encapsulation.

async default routing

!--- This allows routing protocols on the link.

async mode dedicated

!

no ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Async1

!--- The default route points to the Async1 (AUX port) interface.

logging buffered

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

!--- Line configuration for the AUX port.

modem InOut

transport input all

!--- This allows all protocols to use the line.

rxspeed 38400

!--- Set the Rx speed (identical to the TX speed of the other router).

txspeed 38400

!--- Set the Tx speed (identical to the RX speed of the other router).

flowcontrol hardware

line vty 0 4

login

!

end

Router 2

version 11.1

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname Router2

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

!

interface Serial0

no ip address

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface Async1

!--- The async interface that corresponds to the AUX port. !--- Use the show line command to determine which async interface corresponds !--- to the AUX Port.

ip address 192.168.10.2 255.255.255.0

!--- The IP address on the AUX ports of both routers are in the same subnet.

encapsulation ppp

!--- Set PPP as encapsulation.

async default routing

!--- This allows routing protocols on the link.

async mode dedicated

!

no ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet0

!--- This default route points to interface Ethernet0.

logging buffered

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

!--- Line configuration for the AUX port.

modem InOut

transport input all

!--- This allows all protocols to use the line.

rxspeed 38400

!--- set the Rx speed (identical to the TX speed of the other router).

txspeed 38400

!--- set the Tx speed (identical to the RX speed of the other router).

flowcontrol hardware

line vty 0 4

login

!

end

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Fehlerbehebung in Ihrer Konfiguration.

Fehlerbehebungsverfahren

Bevor Sie Debugbefehle ausgeben, beachten Sie bitte Wichtige Informationen über Debug-Befehle.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Bestimmen Sie mit dem Befehl show line die asynchrone Schnittstelle der AUX-Ports.

Obwohl die meisten Router den AUX-Port als Schnittstelle async 1 haben, verfügen Access-Server über die AUX-Port-Schnittstelle hinter den tty-Zeilen. Wenn Ihr Router beispielsweise 16 async/modem-Leitungen hat, ist der AUX-Port Leitung 17. In diesem Fall muss der AUX-Port an der Schnittstelle async 17 konfiguriert werden. Konfigurieren Sie den AUX-Port basierend auf den angezeigten Ausgaben. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie überprüfen können, ob die AUX-Portkonfiguration auf der Schnittstelle Async1 Ihrer Router konfiguriert ist:

Router1#show line

Tty Typ     Tx/Rx    A Modem Roty AccO AccI Uses  Noise  Overruns

*  0 CTY              -    -     -    -    -    0      0       0/0

A  1 AUX  38400/38400 - inout    -    -    -    0      0       0/0

2 VTY              -    -     -    -    -    0      0       0/0

3 VTY              -    -     -    -    -    0      0       0/0

4 VTY              -    -     -    -    -    0      0       0/0

5 VTY              -    -     -    -    -    0      0       0/0

6 VTY              -    -     -    -    -    0      0       0/0

2. Geben Sie den Befehl show line aux 0 ein.

3. Überprüfen Sie, ob alle Signale aktiv sind (z. B. Clear To Send (CTS), Request To Send (RTS), Data Terminal ready (DTR) und Carrier Detect (CD)).

Wenn neben ihnen nichts erscheint, sind sie aktiv. Wenn neben ihnen ein "Nein" angezeigt wird (z. B. No-CTS), bedeutet dies, dass sie nicht verfügbar sind. Wenn sie ausgefallen sind, überprüfen Sie die Konfiguration auf jeder Seite. Stellen Sie sicher, dass die asynchrone Schnittstelle und die Leitung des AUX-Ports konfiguriert sind (wie oben gezeigt).

Hinweis: Wenn die Befehlsausgabe show line anzeigt, dass der DSR nicht aktiv ist (noDSR), müssen Sie überprüfen, ob an jedem Ende des DB-25-DB-25-Nullmodemkabels die Pins 6 und 8 physisch mit Pin 20 am anderen Ende verdrahtet sind. Die richtigen Pinbelegungen finden Sie in Tabelle 1.

Router1#show line aux 0

Tty Typ    Tx/Rx     A Modem Roty AccO AccI Uses  Noise  Overruns

A  1 AUX 38400/38400  - inout    -    -    -    0      0       0/0

Line 1, Location: "", Type: ""

Length: 24 lines, Width: 80 columns

Baud rate (TX/RX) is 38400/38400, no parity, 2 stopbits, 8 databits

Status: Ready, Active, Async Interface Active

Capabilities: Hardware Flowcontrol In, Hardware Flowcontrol Out

Modem Callout, Modem RI is CD, Line is permanent async interface

Modem state: Ready

Special Chars: Escape  Hold  Stop  Start  Disconnect  Activation

^^x    none   -     -       none

Timeouts:  Idle EXEC  Idle Session  Modem Answer  Session  Dispatch

00:10:00      never                       none   not set

Modem type is unknown.

Session limit is not set.

Time since activation: 00:00:30

Editing is enabled.

History is enabled, history size is 10.

Full user help is disabled

Allowed transports are pad v120 telnet.  Preferred is telnet.

No output characters are padded

No special data dispatching characters

Line is running PPP for address 192.168.10.2.

0 output packets queued, 1 input packets.

Async Escape map is 00000000000000000101000000000000

Modem hardware state: CTS* DSR*  DTR RTS

4. Wenn die Konfiguration korrekt angezeigt wird, ersetzen Sie das Rollover-Kabel zwischen dem Router.

5. Verwenden Sie die Befehle Shutdown und kein Herunterfahren auf der asynchronen Schnittstelle, um die Verbindung zurückzusetzen.

Befehle zur Fehlerbehebung

Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool unterstützt (nur registrierte Kunden), mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

Verwenden Sie diese Debug-Befehle, um zu überprüfen, ob die Verbindung ordnungsgemäß auftritt.

Hinweis: Bevor Sie Debugbefehle ausgeben, lesen Sie Wichtige Informationen über Debug-Befehle.

- debug ppp negotiation - Zeigt Informationen über PPP-Datenverkehr und -Austausch an, während die Aushandlung von Link Control Protocol (LCP), Authentication und Network Control Protocol (NCP) läuft. Eine erfolgreiche PPP-Aushandlung öffnet zuerst den LCP-Status, dann Authenticate (Authentifizierung) und verhandelt schließlich NCP. Wenn CONFREQs gesendet, aber keine CONFACKs empfangen werden, überprüfen Sie, ob die Verkabelung korrekt ist und ob die richtige Leitung konfiguriert ist (geben Sie dazu den Befehl interface async x an).

- debug ppp authentication: Zeigt Meldungen des PPP-Authentifizierungsprotokolls an (wenn die Authentifizierung konfiguriert ist) und enthält den CHAP-Paketaustausch (Challenge Handshake Authentication Protocol) und den PAP-Austausch (Password Authentication Protocol). In dieser Konfiguration ist die Authentifizierung nicht konfiguriert. Daher ist dieser Debugbefehl nicht erforderlich.

- debug ppp error (ppp-Fehler debuggen): Zeigt Protokollfehler und Fehlerstatistiken an, die mit der Aushandlung und Ausführung von PPP-Verbindungen verknüpft sind.

Zugehörige Informationen

- Modem-Router-Verbindungsleitfaden

- DFÜ-Technologie: Fehlerbehebungsverfahren

- Konfigurieren des Wählvorgangs über ein Modem am AUX-Port

- Technischer Support - Cisco Systems