Inhalt

Einleitung

In diesem Dokument werden das Design und die Konfigurationsänderungen beschrieben, die für die Migration eines Endpunkts von einem Rechenzentrum in ein anderes erforderlich sind.

Physische Topologie

Abbildung 1 zeigt die Verbindung zwischen zwei Rechenzentren.

Abbildung 1: Physische Topologie

Rechenzentren und Notfallwiederherstellungsstandorte verfügen über die Application Centric Infrastructure (ACI). Rechenzentren und Notfallwiederherstellungsstandorte verfügen über WAN-Switches, Border Leaf, Spines, Inter-Site Network Devices (ISN), Server Leaf und verbundene Endpunkte.

Logische Topologie

Abbildung 2: Logische Topologie

An beiden Standorten konfigurierte logische Objekte:

- Die Tenant-Produktion wird an RZ- und DR-Standorten konfiguriert.

- DC-VRF-WEB und DC-VRF-APP werden in DC-SITE1 konfiguriert. DR-VRF-WEB und DR-VRF-APP in DR-SITE2.

- Jede VRF-Instanz wird mit lokalen L3OUTS am Border Leaf zu WAN-Switches konfiguriert. Auf Border Leaf werden Standard-Routen zu WAN-Switches konfiguriert.

- WAN-Switches werden mit statischem Routing für Inter-VRF- und Inter-DC-Kommunikation konfiguriert.

- Beide Rechenzentren sind mit lokalen BDs und EPGs konfiguriert. DC hat DC-BD1-WEB/DC-EPG1-WEB, DC-BD2-WEB/DC-EPG2-WEB und DC-BD-APP/DC-EPG-APP. DR hat DR-BD1-WEB/DR-EPG1-WEB, DR-BD2-WEB/DR-EPG2-WEB und DR und DR -BD-APP/DR-EPG-APP.

- In der WEB- und APP-EPG sind Endpunkte verbunden.

- DC-SITE1 und DR-SITE2 werden in Nexus Dashboard Orchestrator hinzugefügt.

Datenverkehrsfluss vor der Endpunktmigration

In Rechenzentren gibt es mehrere Arten von Datenverkehrsfluss:

- Intra-EPG-Datenverkehrsfluss

- Datenverkehrsfluss zwischen EPGs

- Datenverkehrsfluss zwischen VRFs

- Datenverkehrsfluss zwischen Rechenzentren

Intra-EPG-Datenverkehrsfluss

Abbildung 3: Intra-EPG-Datenverkehrsfluss

Die Kommunikation zwischen DC-EP-1 und DC-EP-2 ist Intra-EPG-Kommunikation, da beide Endpunkte zu DC-EPG1-WEB gehören. Die Kommunikation zwischen DR-EP-1 und DR-EP-2 ist Intra-EPG-Kommunikation, da beide Endpunkte zu DR-EPG1-WEB gehören.

Datenverkehrsfluss zwischen EPGs

Abbildung 4: Datenverkehrsfluss zwischen EPGs

DC-EP-1 und DC-EP-3 sind Teil von DC-EPG1-WEB bzw. DC-EPG2-WEB, wobei die Kommunikation zwischen diesen beiden Endpunkten der Datenverkehrsfluss zwischen den EPGs ist. DR-EP-1 und DR-EP-3 sind Teil von DR-EPG1-WEB bzw. DR-EPG2-WEB, wobei die Kommunikation zwischen diesen beiden Endpunkten der Datenverkehrsfluss zwischen den EPGs ist.

Datenverkehrsfluss zwischen VRFs

Abbildung 5: Datenverkehrsfluss zwischen VRFs

Der RZ-Grenz-Leaf leitet den Datenverkehr für alle Inter-VRF-Kommunikationen an WAN-Switches des RZ weiter. DC-WAN-Switches werden für die Inter-VRF-Kommunikation verwendet. DC-EP-1/EP-2 (VRF WEB) kommuniziert über WAN-Switches mit DC-EP-4 (VRF APP). DR Border Leaf leitet den Datenverkehr für jegliche Inter-VRF-Kommunikation an DR WAN-Switches weiter. DR WAN-Switches werden für die Kommunikation zwischen VRF-Instanzen verwendet. DR-EP-1/EP-2 (VRF WEB) kommuniziert über WAN-Switches mit DR-P-4 (VRF APP).

Datenverkehrsfluss zwischen Rechenzentren

Abbildung 6: Datenverkehrsfluss zwischen Rechenzentren

Kommunikation zwischen RZ-Endpunkten und DR-Endpunkten wird an Border Leaf weitergeleitet. Border Leaf leitet den Datenverkehr an WAN-Switches weiter. WAN-Switches werden für die Kommunikation zwischen Rechenzentren verwendet.

Migrationsplan

Der Nexus Dashboard Orchestrator dient zum Erstellen der Multisite-Funktion zwischen den beiden Standorten: EPGs/BDs, die über Standorte und Endpunkte verteilt sind und von DC-SITE1 zu DR-SITE2 migriert werden sollen.

Schema-1-Erstellung

Schema-1, erstellt mit Nexus Dashboard Orchestrator.

Abbildung 7: Tenant-Vorlage - Schema hinzufügen

Abbildung 8: Schemaname hinzufügen

Erstellung von Vorlagen und VRF-Verträgen

Template-VRF-Contract-Stretched, erstellt innerhalb von Schema-1. DC-SITE1 und DR-SITE2, um Teil dieser Vorlage zu sein, und Tenant-Production, um derselben Vorlage zugeordnet zu werden. Dies ist eine gestreckte Vorlage. VRF und Contracts müssen Teil einer separaten Vorlage sein, da diese Objekte von anderen BD/EPGs gemeinsam genutzt werden. Diese Vorlage dient zum Strecken der VRF- und Vertrags-DR-SITE1-Instanz von DC-SITE2.

Abbildung 9: Anwendungsvorlage hinzufügen - ACI Multi-Cloud auswählen

Abbildung 10: Vorlagenname hinzufügen Template-WEB-VRF-Contract-Stretched, Tenant-Produktion auswählen

Abbildung 11: Template-WEB-VRF-Contract-Stretched Details

Import von VRF-Contract in Template-VRF-Contract-Stretched

Importieren Sie DC-VRF-WEB und DC-VRF-WEB-Contract von DC-SITE1. Contracts werden für die Kommunikation zwischen EPGs und zwischen EPG und L3Out erstellt.

Abbildung 12: Klicken Sie auf Importieren, und wählen Sie DC-SITE1 aus.

Abbildung 13: Vertrag von DC-SITE1 auswählen

Abbildung 14: Filter von DC-SITE1 auswählen

Abbildung 15: VRF von DC-SITE1 auswählen

Abbildung 16: Template-WEB-VRF-Contract-Stretched mit VRF- und Vertragsinformationen

Bereitstellung von Vorlagen und VRF-Verträgen

Klicken Sie auf Deploy Template-VRF-Contract-Stretched, und wählen Sie DC-SITE1 und DR-SITE2 aus.

Abbildung 17:Hinzufügen von Strukturen zu Template-VRF-Contract-Stretched

Abbildung 18: Bereitstellen von Synchronisierungsvorlagen

Abbildung 19: Bereitstellung abgeschlossen

Abbildung 20: Verifizierung von VRF und Verträgen, die an beiden Standorten bereitgestellt wurden

Vorlage-EPG1-BD1-gestreckte Erstellung

Template-EPG1-BD1-Stretched wurde in Schema-1 erstellt. DC-SITE1 und DR-SITE2 wurden der Vorlage und Tenant-Production hinzugefügt, die derselben Vorlage zugeordnet sind. Dies ist eine gestreckte Vorlage. Mit dieser Vorlage werden DC-EPG1-WEB und DC-BD1-WEB auf DR-SITE2 erweitert.

Abbildung 21: Anwendungsvorlage hinzufügen - ACI Multi-Cloud auswählen

Abbildung 22: Vorlagenname hinzufügen Vorlage-EPG1-BD1-gestreckt, Tenant-Produktion auswählen

Abbildung 23: Template-EPG1-BD1-Stretched Details

Importieren Sie EPG1-BD1 in Template-EPG1-BD1-Stretched.

Importieren Sie DC-EPG1-WEB und DC-BD1-WEB von DC-SITE1.

Abbildung 24: Klicken Sie auf Importieren, und wählen Sie DC-SITE1 aus.

Abbildung 25: Wählen Sie DC-EPG1-WEB von DC-SITE1 aus.

Abbildung 26: Wählen Sie DC-BD1-WEB von DC-SITE1 aus.

Ändern der BD-Einstellung in Template-EPG1-BD1-Stretched

Aktivieren Sie L2 Stretch in DC-BD1-WEB-Einstellungen, und fügen Sie die Gateway-IP-Adresse hinzu. Mit dieser Vorlage wird BD auf den Standort und das in DC-SITE1 und DR-SITE2 konfigurierte Anycast-Gateway ausgedehnt.

Abbildung 27: Auswahl von L2-Strecken in DC-BD1-WEB

Abbildung 28: Gateway-IP/Subnetz hinzufügen

Bereitstellen - Vorlage-EPG1-BD1-gestreckt

Klicken Sie auf Deploy Template-EPG1-BD1-Stretched, und wählen Sie DC-SITE1 und DR-SITE2 aus.

Abbildung 29:Fabrics zu Template-EPG1-BD1-Stretched hinzufügen

Abbildung 30: Bereitstellen von Synchronisierungsvorlagen

Abbildung 31: Bereitstellung abgeschlossen

Migration von DC-EP-1 von DC-SITE1 zu DR-SITE2

Konfigurieren Sie die statische Bindung in DR-SITE2 in DC-EPG1-WEB, und ordnen Sie DR-SITE2 Physical Domain zu. Migration des DC-EP-1 von DC-SITE1 zu DR-SITE2

Abbildung 32: DC-EP-1 derzeit in DC-SITE1 erlernt

Abbildung 33: DC-EP-1 von DC-SITE1 entfernt

Abbildung 34: Hinzufügen einer physischen Domäne in DR-SITE2

Abbildung 35: Hinzufügen von statischer Bindung in DR-SITE2

Abbildung 36: DC-EP-1 in DR-SITE2 erlernt

Physisches Design nach DC-EP-1-Migration

DC-EP-1 ist mit DR-SITE2 Server Leaf verbunden.

Abbildung 37: Physisches Design nach DC-EP-1-Migration

Logisches Design nach DC-EP-1-Migration

DC-EP-1 ist mit DR-SITE2 Server Leaf verbunden. DC-EPG1-WEB, DC-BD1-WEB und DC-VRF-WEB sind zwischen DC-SITE1 und DR-SITE2 angeordnet.

Abbildung 38: Logisches Design nach DC-EP-1-Migration

Intra-EPG-Datenverkehrsfluss nach DC-EP-1-Migration

Abbildung 39: Intra-EPG-Datenverkehrsfluss nach DC-EP-1-Migration

Die Kommunikation zwischen DC-EP-1 und DC-EP-2 ist eine Intra-EPG-Kommunikation, da beide Endpunkte zu DC-EPG1-WEB gehören. Diese Kommunikation erfolgt über DC ISN zu DR ISN Multisite/Overlay Links.

Ping-Antwort zwischen DC-EP-1 und DC-EP-2

Abbildung 40: Ping-Antwort zwischen DC-EP-1 und DC-EP-2

Routingtabelle von Spines

DC-EP-1 lernte in DC-SP-01/DC-SP-02 von DR-SP-01/DR-SP-02.

Abbildung 41: Routingtabelle von Spines

DC-EP-1 lernt in DC-SITE1-SP-01 von DR-SITE2-SP-01

DR-SITE2-SP-01 Overlay Unicast TEP IP

Erstellung von Vorlage-EPG2-BD2-Site1

Die Kommunikation zwischen EPGs zwischen DC-EP-1 und DC-EP-3 findet statt, sobald DC-EPG2-WEB und DC-BD2-WEB Teil des Nexus Dashboard Orchestrator sind.

Template-EPG2-BD2-Site1 wurde in Schema-1 erstellt. DC-SITE1 wurde der Vorlage und Tenant-Production hinzugefügt, die derselben Vorlage zugeordnet sind. Dies ist eine standortspezifische Vorlage. Diese Vorlage dient zum Importieren der Vorlage-EPG2-BD2-Site1 für die Kommunikation zwischen DC-EP-1 und DC-EP-3.

Für die DC-EP-1- und DC-EP-3-Kommunikation muss DC-EPG2-BD2 Teil von Nexus Dashboard Orchestrator sein.

Abbildung 42: DC-EP-1 und DC-EP-3 können nicht kommunizieren

Abbildung 43: Anwendungsvorlage hinzufügen - ACI Multi-Cloud auswählen

Abbildung 44: Vorlagenname hinzufügen Vorlage-EPG2-BD2-Standort1, Tenant-Produktion auswählen

Abbildung 45: Template-EPG2-BD2-Site1 Details

Importieren von EPG2-BD2 in Template-EPG2-BD2-Site1

Importieren Sie DC-EPG2-WEB und DC-BD2-WEB von DC-SITE1.

Abbildung 46: Klicken Sie auf Importieren, und wählen Sie DC-SITE1 aus.

Abbildung 47: Wählen Sie DC-EPG2-WEB von DC-SITE1 aus.

Abbildung 48: Wählen Sie DC-BD2-WEB von DC-SITE1 aus.

Abbildung 49: Mit DC-EPG2-WEB verknüpfte Verträge werden importiert.

Bereitstellen - Vorlage-EPG2-BD2-Site1

Klicken Sie auf "Vorlage bereitstellen-EPG2-BD2-Site1", und wählen Sie DC-SITE1 aus.

Abbildung 50: Hinzufügen von Fabrics zu Template-EPG2-BD2-Site1

Abbildung 51: Bereitstellen von Synchronisierungsvorlagen

Abbildung 52: Bereitstellung abgeschlossen

Abbildung 53: DC-EPG2-WEB wird an beiden Standorten bereitgestellt.

Schatten-EPG für DC-EPG2-WEB erstellt in DR-SITE2

Datenverkehrsfluss zwischen EPGs nach EP-1-Migration

Abbildung 54: Datenverkehrsfluss zwischen EPGs nach EP-1-Migration

Die Kommunikation zwischen DC-EP-1 und DC-EP-3 ist Inter-EPG-Kommunikation, da beide Endpunkte zu DC-EPG1-WEB bzw. DC-EPG2-WEB gehören. Diese Kommunikation erfolgt über DC ISN zu DR ISN Multisite/Overlay Links.

Ping-Antwort zwischen DC-EP-1 und DC-EP-3

Abbildung 55: Ping-Antwort zwischen DC-EP-1 und DC-EP-3

Template-WEB-L3Out-Site1 Erstellung

Template-Web-L3Out-Site1 wurde in Schema-1 erstellt. DC-SITE1 wurde der Vorlage und Tenant-Production hinzugefügt, die derselben Vorlage zugeordnet sind. Dies ist eine standortspezifische Vorlage. Diese Vorlage wird für die Inter-VRF- und Inter-DC-Kommunikation zwischen DC und EP-1 verwendet.

Abbildung 56: Anwendungsvorlage hinzufügen - ACI Multi-Cloud auswählen

Abbildung 57: Vorlagennamen hinzufügen Template-WEB-L3Out-Site1, Tenant-Produktion auswählen

Abbildung 58: Template-WEB-L3Out-Site1 - Details

Externe EPG und L3Out in Template-WEB-L3Out-Site1 importieren

Externe EPG und L3Out in Template-WEB-L3Out-Site1 importieren

Abbildung 59: Klicken Sie auf Importieren, und wählen Sie DC-SITE1 aus.

Abbildung 60: Wählen Sie EXT-APP-EPG von DC-SITE1 aus.

Abbildung 61: Wählen Sie DC-APP-L3Out von DC-SITE1 aus

Abbildung 62: Mit EXT-WEB-EPG verknüpfte Verträge werden importiert.

Schatten der in DR-SITE2 erstellten EXT-WEB-EPG mit angewendeten DC-Verträgen.

Bereitstellen - Vorlage-WEB-L3Out-Site1

Klicken Sie auf "Deploy Template-WEB-L3Out-Site1", und wählen Sie DC-SITE1 aus.

Abbildung 63: Fabrics zu Template-WEB-L3Out-Site1 hinzufügen

Abbildung 64:Bereitstellen von Sync-Vorlagen

Abbildung 65: Bereitstellung abgeschlossen

Überprüfen der Routen im DR-Server-Leaf für DC-VRF-WEB

Im DR-Server-Leaf installierte statische Routen für DC-VRF-WEB.

Abbildung 66: Überprüfen der Routen im DR-Server-Leaf für DC-VRF-WEB

Datenverkehrsfluss zwischen VRFs nach DC-EP-1-Migration

Abbildung 67: Datenverkehrsfluss zwischen VRFs nach DC-EP-1-Migration

DC-EP-1 verwendet DC-WEB-L3Out für die Kommunikation mit DC-EP-4. Der Datenverkehr fließt von DR-ISN zu DC-ISN Multisite Links, DC-ISN zu DC-SP-01/DC-SP-02 und von DC-SP zu DC-BL. DC-BL-01/DC-BL-02 leitet den Datenverkehr für Inter-VRF-Routing an DC-WAN-Switches weiter.

Ping-Antwort zwischen DC-EP-1 und DC-EP-4

Abbildung 68: Ping-Antwort zwischen DC-EP-1 und DC-EP-4

Datenverkehrsfluss zwischen Rechenzentren nach DC-EP-1-Migration

Abbildung 69: Datenverkehrsfluss zwischen Rechenzentren nach DC-EP-1-Migration

DC-EP-1 verwendet DC-WEB-L3Out für die Kommunikation mit DR-Endgeräten. Der Datenverkehr fließt von DR-ISN zu DC-ISN Multisite Links, DC-ISN zu DC-SP-01/DC-SP-02 und von DC-SP zu DC-BL. DC-BL-01/DC-BL-02 leitet den Datenverkehr an DC-WAN-Switches für DR-Endgeräte weiter.

Ping-Antwort zwischen DC-EP-1 und DR-EPs

Abbildung 70: Ping-Antwort zwischen DC-EP-1 und DR-EPs

Migration verbleibender Endgeräte

Physisches Design nach der Migration der verbleibenden Endgeräte

Nach der Migration der verbleibenden Endgeräte vom Rechenzentrum auf DR DC-EPG1-WEB änderte sich das physische Diagramm entsprechend.

Abbildung 71: Physisches Design nach der Migration aller Endpunkte vom Rechenzentrum zur Notfallwiederherstellung

Logisches Design nach der Migration der verbleibenden Endgeräte

DC-EPG1-WEB, DC-BD1-WEB und DC-VRF-WEB sind bereits zwischen DC- und DR-Standorten angeordnet. Verbleibende Endpunkte des Rechenzentrums wurden vom Rechenzentrum zum Notfallwiederherstellungsstandort migriert.

Abbildung 72: Logisches Design nach der Migration der Endgeräte

Intra-EPG-Datenverkehrsfluss nach verbleibender Endpunkt-Migration

Abbildung 73: Intra-EPG-Datenverkehrsfluss nach verbleibender Endpunkt-Migration

Die Kommunikation zwischen DC-EP-1 und DC-EP-2 ist eine Intra-EPG-Kommunikation, da beide Endpunkte zu DC-EPG1-WEB gehören. Diese Kommunikation erfolgt direkt innerhalb des DR-Standorts.

Der Datenverkehr zwischen EPG, VRF und zwischen Rechenzentren ähnelt der Migration zwischen Rechenzentren und EP-1.

Bereitstellung von Vorlage aufheben-EPG1-BD1-Stretched von DC-Standort

Alle Endpunkte werden für DC-EPG1-WEB vom Rechenzentrum zum DR-Standort migriert. DC-EPG1-WEB und DC-BD1-WEB sind am Standort des Rechenzentrums nicht erforderlich. Heben Sie die Bereitstellung von Template-EPG1-BD1-Stretched von der DC-Site auf. Dadurch werden die EPG und BD von Site-1 gelöscht.

Abbildung 74: Klicken Sie auf Bereitstellung aufheben

Abbildung 75: Wählen Sie DC-SITE1 aus, und klicken Sie auf "Undeploy"

Vorlage trennen-EPG1-BD1-Stretched von DC-Standort

Bei diesem Schritt wird die Vorlage-EPG1-BD-Stretched von der DC-Site getrennt.

Abbildung 76: Klicken Sie auf Vorlage trennen

Abbildung 77: Deaktivieren Sie DC-SITE1.

Abbildung 78: DC-SITE2 Teil von Template-EPG1-BD1-Stretched

Logisches Design nach Aufhebung der Bereitstellung der Vorlage-EPG1-BD1-gestreckt vom Rechenzentrum

DC-EPG1-WEB und DC-BD1-WEB sind nach der Bereitstellung der Vorlage nicht Teil der DC-Site.

Abbildung 79: Logisches Design nach Aufhebung der Bereitstellung der Vorlage

Erstellung von Vorlage-VRF-Vertrag-Site2

Template-VRF-Contract-Site2 erstellt innerhalb von Schema-1. DR-SITE2 wurde der Vorlage und Tenant-Production hinzugefügt, die derselben Vorlage zugeordnet sind. Dies ist eine standortspezifische Vorlage. Diese Vorlage dient zum Zuordnen von VRF und Vertrag vom DR-Standort für DC-EPG1-WEB und DC-BD1-WEB.

Abbildung 80: Anwendungsvorlage hinzufügen - ACI Multi-Cloud auswählen

Abbildung 81: Vorlagennamen hinzufügen Template-VRF-Contract-Site2, Tenant-Produktion auswählen

Abbildung 82: Template-VRF-Contract-Site2 - Details

Importieren des VRF-Vertrags in Template-VRF-Contract-Site2

Importieren Sie DR-VRF-WEB und DR-VRF-WEB-Contract von DR-SITE2.

Abbildung 83: Klicken Sie auf Importieren, und wählen Sie DR-SITE2 aus.

Abbildung 84: Wählen Sie "Vertrag" vom DR-SITE2 aus

Abbildung 85: Wählen Sie Filter von DR-SITE2 aus.

Abbildung 86: Wählen Sie VRF vom DR-SITE2 aus

Abbildung 87: Template-WEB-VRF-Contract-Site2 mit VRF-/Vertragsinformationen

Bereitstellung von Vorlage-VRF-Vertragsstandort2

Klicken Sie auf "Deploy Template-VRF-Contract-Site2", und wählen Sie DR-SITE2 aus.

Abbildung 88: Hinzufügen von Fabrics zur Template-VRF-Contract-Site2

Abbildung 89: Bereitstellen von Synchronisierungsvorlagen

Abbildung 90: Bereitstellung abgeschlossen

Zuweisung von DR-VRF-WEB zu DC-BD1-WEB

Ordnen Sie DR-VRF-WEB dem zuvor erstellten DC-BD1-WEB von Template-EPG1-BD1-Stretched zu. DC-BD1-WEB ist Teil von DR-SITE2.

Abbildung 91: Klicken Sie auf Vorlage-EPG1-BD1-Gestreckt.

Abbildung 92: Zuweisung von DR-VRF-WEB zu DC-BD1-WEB

Anwendung von DR-Verträgen auf DC-EPG1-WEB

Wenden Sie DR-Contract auf DC-EPG1-WEB an, das DR-Contracts für die Kommunikation von DC-EPG1-WEB für Inter-DC, Inter-VRF und Inter-EPG verwendet. DC-EPG1-WEB ist Teil von DR-SITE2

Abbildung 93: Löschen von DC-Contracts aus DC-EPG1-WEB

Abbildung 94: Hinzufügen von DR-Verträgen in DC-EPG1-WEB

Abbildung 95: Template-EPG1-BD1-Stretch-Informationen

Abbildung 96: Bereitstellung von Synchronisierungsvorlagen

Abbildung 97: Bereitstellung abgeschlossen

Datenverkehrsfluss am RZ-Endpunkt 1

DC-Endpoint-1 verwendet DR-L3Out-WEB für die Kommunikation mit DC-Endpunkten. Für diese Kommunikation sind notwendige Routing-Änderungen an WAN-Switches erforderlich.

Abbildung 98: Datenverkehrsfluss am RZ-Endpunkt 1

Ping-Antwort zwischen DC-EP-1 und DC/DR-EPs

Abbildung 99: Ping-Antwort zwischen DC-EP-1 und DC-EP-2