Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Installation

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Installationsschritte für CVVB.

Unterstützt von Kabeer Noorudeen, Cisco TAC Engineer.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf der gehosteten CVVB 11.0-Umgebung.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Installation

Dies sind die Schritte zur Installation von CVVB:

Schritt 1: Starten Sie von der bootfähigen CD für das CVVB. Wählen Sie das zu installierende Produkt aus.

Schritt 2: Bestätigen Sie die Installation des CVVB.

Schritt 3: Wählen Sie Proceed (Weiter) aus, um den Plattforminstallationsassistenten anzuzeigen.

Schritt 4: Wählen Sie die richtige Option für die Patch-Installation, in diesem Beispiel haben Sie keine Patch-Installation.

Schritt 5: Klicken Sie auf Weiter, um mit der Installation fortzufahren.

Schritt 6: Wählen Sie die Zeitzone für die Installation aus.

Schritt 7: Fahren Sie mit der Installation für die Konfiguration der automatischen Aushandlung fort.

Schritt 8: Behalten Sie die MTU-Standardgröße bei.

Schritt 9: Geben Sie die Serverdetails ein.

Schritt 10: Geben Sie die DNS-Details des Servers ein.

Schritt 11: Geben Sie die Benutzeranmeldeinformationen ein.

Schritt 12: Geben Sie die Organisationsdetails ein.

Schritt 13: Wählen Sie ihn als ersten Knoten aus.

Schritt 14: Erfassen Sie die richtige NTP-Adresse.

Schritt 15: Geben Sie das Sicherheitskennwort an, das für Clustering verwendet wird.

Schritt 16: Wählen Sie Nein, wenn Sie keinen SMTP-Host benötigen.

Schritt 17: Geben Sie die Benutzeranmeldeinformationen für die Anwendung ein.

Schritt 18: Führen Sie die Installationsschritte aus.

Schritt 19: Öffnen Sie nach Abschluss der Installation die CVVB-App-Admin-Seite https://<CVVB>/appadmin.

Schritt 20: Durchsuchen Sie die Lizenz, die bereitgestellt werden muss. Sobald die Lizenz erfolgreich bereitgestellt wurde, wird die Meldung angezeigt, dass die Validierung abgeschlossen ist.

Schritt 21: Die Komponenten werden auf dem CVVB aktiviert.

Schritt 22: Wählen Sie den in der Projektmappe verwendeten Codec aus.

Schritt 23: Definieren Sie die Sprachkonfiguration gemäß der Projektmappe.

Schritt 24: Nach erfolgreichem Abschluss der Konfiguration wird das CVVB neu gestartet.

Schritt 25: Das CVVB kann konfiguriert werden.