Inhalt

Einführung

Befehle

Einführung

Dieses Dokument beschreibt Befehle, die zur Fehlerbehebung in der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) des Cisco Virtual Voice Browser (VB) nützlich sind.

Cisco VVB bietet CLI als Alternative zur Webseite für die Administration, um das System zu konfigurieren und Fehler zu beheben. Die CLI umfasst Befehle des Plattform-Frameworks auf Basis des Cisco Voice Operating System (VOS).

Befehle

Kaskadengröße durchsuchen

Führen Sie den Befehl aus, um die Größe des vvb-Cache zu überprüfen.

VVB-Cache-Browser_cache_Größe anzeigen

Max. Dateigröße

Führen Sie diesen Befehl aus, um die größte Datei im VVB-Cache zu finden.

show vvb cache max_file_size

URL-Eintrag

Wenn Sie eine URL der WAV-Datei haben, können Sie diesen Befehl ausführen, um die URL-Details anzuzeigen.

VVB-Cache-Cache_Eintrag <cache_entry_url> anzeigen

Liste der WAV-URL, die im VVB zwischengespeichert wird

VVB-Cache-Cache_Eintrag anzeigen <start_index><end_index>

Dieser Befehl zeigt die Anzahl der aktiven Anrufe in VVB an.

VVB-Zusammenfassung für aktive Sprachanrufe anzeigen

Hier sehen Sie die Befehle in Cisco VVB, die im VXML-Gateway verwendet wurden:

Weitere Informationen:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/cisco_vvb/vvb11_0/operations/guide/CVVB_BK_OD58C870_00_operations-guide-for-cisco-virtualized.pdf