Inhalt

Einführung

Berechtigungen für die CUIC-Benutzererfassung

Berechtigungen auf der CUIC-Webseite überprüfen

Berechtigungen in der CUIC-Datenbank überprüfen

Einführung

In diesem Dokument wird die Fehlerbehebung für Benutzerberechtigungen auf dem Cisco Unified Intelligence Center (CUIC)-Server beschrieben.

Berechtigungen für die CUIC-Benutzererfassung

Ein typisches CUIC-Problem besteht darin, dass ein bestimmter Benutzer keine Auflistungen oder Wertlisten sehen kann, für die der Benutzer Berechtigungen besitzt.

Berechtigungen auf der CUIC-Webseite überprüfen

In diesem Beispiel verfügt ein Benutzer cuicu1 über die Berechtigung zum Ausführen der Tech-Auflistung. Überprüfen Sie die für den Benutzer konfigurierten Berechtigungen.

Derselbe Benutzer cuicu1 gehört einer Gruppe admin_custom, die die Berechtigung für die Sales-Auflistung besitzt.

Wenn der Benutzer einen Bericht ausführt, sind in der Liste daher zwei Auflistungen verfügbar: Vertrieb und Technologie.

Berechtigungen in der CUIC-Datenbank überprüfen

Dieselben Informationen können aus der Datenbank überprüft werden.

Schritt 1: Benutzergruppen abrufen

admin:run sql SELECT gm.memberid,u.name,gm.groupid,g.name FROM cuic_data:cuicgroupmember gm \

INNER JOIN cuic_data:cuicuser u ON u.id==gm.memberid INNER JOIN cuic_data:cuicgroup g ON g.id==gm.groupid WHERE u.name LIKE '%cuicu1%'

memberid name groupid name

================================ ==================== ================================ ============

F7DB93871000015C0000001E0A302F8E ADMINISTRATOR\cuicu1 2222222222222222222222222222AAAA AllUsers

F7DB93871000015C0000001E0A302F8E ADMINISTRATOR\cuicu1 7CA0F8121000015C000003DE0A302F8E admin_custom

Die kombinierte Berechtigungsliste für diesen Benutzer besteht aus drei Einheiten: 1. für den Benutzer selbst, 2. und 3. für die Gruppe, der der Benutzer admin_custom angehört. Diese Werte werden in den nächsten Abfragen verwendet.

F7DB93871000015C0000001E0A302F8E, 2222222222222222222222222222AAAA, 7CA0F8121000015C000003DE0A302F8E

Schritt 2: Erhalten Sie alle Berechtigungen für diesen Benutzer und seine Gruppen für die Auflistungen.

admin:run sql SELECT ca.usergroupid user_or_groupid,ca.collectionid,c.name collection FROM cuic_data:cuiccollectionauth ca \

INNER JOIN cuic_data:cuiccollection c ON c.id==ca.collectionid \

WHERE ca.usergroupid IN ('F7DB93871000015C0000001E0A302F8E','2222222222222222222222222222AAAA','7CA0F8121000015C000003DE0A302F8E')

user_or_groupid                  collectionid                     collection

================================ ================================ ==========

F7DB93871000015C0000001E0A302F8E EA6464501000015D0000007A0A302F8E Tech

7CA0F8121000015C000003DE0A302F8E EA6420C11000015D000000750A302F8E Sales

Die Liste der Auflistungen aus der Ausgabe in Schritt 2 sollte mit der Liste übereinstimmen, die der Benutzer auf der CUIC-Webseite sehen kann. Außerdem muss die Ausgabe aus der Datenbank für alle Knoten im CUIC-Cluster gleich sein.

Falls Inkonsistenzen bei den Berechtigungen auftreten, wenden Sie sich an den Cisco TAC-Support.