Inhalt

Einführung

Problem

Lösung

Verwandte Fehler

Einführung

Im Cisco Unified Intelligence Center (CUIC) werden die Cluster-Knoten mit einem irreführenden Status "Unbekannt" angezeigt.

Problem

Überprüfen Sie im CUIC Administrator unter Control Center -> Device Center-Registerkarte den Knoten-Status.

Laden Sie die Katalina.out-Protokolle mit dem folgenden Befehl herunter.

admin: file get activelog tomcat/logs/catalina*

Suchen Sie die folgenden Fehlermeldungen in der Datei catalina.log.

com.cisco.ccbu.oamp.omgr.wsm.WSMConnectionException: Schwerwiegender Transportfehler: sun.security.validator.ValidatorException: Kein vertrauenswürdiges Zertifikat gefunden

unter com.cisco.ccbu.oamp.omgr.wsm.WSMRequest.sendRequest(WSMRequest.java:167)

unter com.cisco.ccbu.oamp.omgr.wsm.status.HttpStatusRequestManager$HttpStatusRequestWorker.run(HttpStatusRequestManager.java:95)

com.cisco.ccbu.oamp.omgr.wsm.WSMConnectionException: Schwerwiegender Transportfehler: sun.security.validator.ValidatorException: Kein vertrauenswürdiges Zertifikat gefunden

unter com.cisco.ccbu.oamp.omgr.wsm.WSMRequest.sendRequest(WSMRequest.java:167)

unter com.cisco.ccbu.oamp.omgr.wsm.status.HttpServmStatusRequestManager$HttpServmStatusRequestWorker.run(HttpServmStatusRequestManager.java:90)

Lösung

Bei selbstsignierten Zertifikaten: Erstellen Sie das Tomcat-Zertifikat neu, und starten Sie den Dienst "Cisco Tomcat" neu.

admin:set cert regen tomcat

admin:utils service restart Cisco Tomcat

Für Zertifikate mit Zertifizierungsstellen müssen diese nach dem Verfahren neu generiert werden.

UCCE: Von der CA signiertes Zertifikat abrufen und hochladen

Stellen Sie sicher, dass alle Zertifikate aus der Kette in der richtigen Reihenfolge hochgeladen werden, beginnend mit dem Root.

Verwandte Fehler

CSCua46681 OAMP-Gerätesteuerung zeigt CUIC-Status als UNKNOWN 9.0(1) an

CSCua47572 OAMP-Willkommensseite zeigt Anwendungs- und Systemversion als unbekannt 9.0(1) an

Der Status des CSCun82152-Datasets ist nicht bekannt. Er wird durch offene, geplante Berichte 8.x, 9.x, 10.0 verursacht.

CSCur39984 CUIC-Berichte fehlschlagen mit der Fehlermeldung "Dataset Status is Unknown" (Datenstatus ist unbekannt) 10.5(1),9.1(1)

CSCuy08053 - Datenbankstatus ist unbekannt 10.6(1)

CSCuu10923-Schaltflächen der Kontrollzentrale sind deaktiviert (z. B. Start, Herunterfahren, Neustart) 10.5.1, 11.0