Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Szenario

Analyse

Lösung

Einführung

In diesem Dokument werden die Szenarien beschrieben, in denen die Cisco Unified Intelligence Center (CUIC)-Webseiten nach der Installation von Aktualisierungen der Microsoft Knowledge Base (KB) nicht mehr auf Internet Explorer (IE) geladen werden.

In diesem Artikel werden auch mögliche Problemumgehungen/Lösungen aus der Perspektive des CUIC vorgestellt.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse zu folgenden Themen verfügen:

- Windows-Administration

- CUIC-Verwaltung und -Konfiguration

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Softwareversionen:

- Cisco Unified Intelligence Center 10.5(1)

- Cisco Unified Intelligence Center 10.x

- Cisco Unified Intelligence Center 9.1(x)

- Windows 7 oder 8

- Internet Explorer 11

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Szenario

- CUIC Version 9.1(1) oder CUIC Version 10.5(1)

- Internet Explorer (IE) 11 unter Windows 7 oder Windows 8

- Installieren Sie KB3161639 unter Windows 7/8

- CUIC-Link in Internet Explorer starten - http://<CUIC HOST-ADRESSE>/cuic

Es wird eine Fehlermeldung angezeigt, wie im Bild gezeigt:

Analyse

Microsoft hat die neuen Cipher-Suiten hinzugefügt, wie im Bild gezeigt, als Teil des Update-Rollup KB3161608 vom Juni 2016.

Im Rahmen des Dokuments KB3161639 werden die Cipher-Suites um TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA und TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ergänzt. im Windows-Betriebssystem.

Wenn Client-Systeme über die oben genannten Updates verfügen, kommunizieren sie daher gewöhnlich über TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA mit dem CUIC-Tomcat-Server (als TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA in der CUIC-Tomcat-Connector-Konfiguration definiert).

Die Kommunikation mit der Verschlüsselung TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA funktioniert jedoch nicht. Dies liegt an der 1024-Bit-Mindestanforderung für die von Microsoft erzwungenen Diffie Hellman Exchange (DHE)-Schlüssel zur Behebung des Logjam-Angriffs.

CUIC bis Version 11.x hat die Java 6-Versionen, die nur 768-Bit-Schlüssel unterstützen. Dadurch kann es zu einem Handshake-Ausfall kommen.

Lösung

Dies gilt nicht für CUIC 11.0(1), wenn dieses Problem behoben wurde. Bei CUIC-Versionen 9.1(1) und 10.x wird dies durch die offene SSL COP-Datei gelöst, die hier verfügbar ist

Als Teil des openssl-Cop wird die Unterstützung für den Diffie-Hellman (DHE)-Chiffre aus dem CUIC Tomcat Connector entfernt, indem TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA entfernt wird, um einen Logam-Angriff zu verhindern.