Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Einstellungen in Google Account

IMAP-Anfragen an Ihr Gmail-Konto zulassen

Zulassen des Zugriffs auf Ihr Gmail-Konto bei SocialMiner

Konfigurieren des SOCKS-Proxys

Agent-E-Mail konfigurieren

Überprüfen

Fehlerbehebung

Vorgehensweise

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Integration von SocialMiner in Gmail für die Agent E-Mail-Funktion in Cisco Unified Contact Center Express (UCCX). Ab Version 1.6(1) kann SocialMiner mithilfe eines SOCKS5-Proxys in Gmail integriert werden (um sicher über IMAP:993 und SMTP:587 IMAP für eine bestimmte Gmail-Mailbox zu erreichen).

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- UCCX-Administration

- SocialMiner

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- SocialMiner 11.6(1)

- UCCX 11.6(1)

- Ein SOCK5-Proxy, der die sichere TCP-Kommunikation für IMAP(993)- und SMTP(587)-Verbindungen mit Gmail ermöglicht

- Ein funktionierendes Gmail-Konto.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass CCX den SOCKS-Proxy über den FQDN erreichen kann, indem Sie die Einträge in der DNS-Vorwärts- und Rückwärtssuche hinzufügen.

Sie können diese CLI-Befehle verwenden, um die Auflösung und Erreichbarkeit des Servers zu überprüfen.

CLI: utils network ping <SOCKS.FQDN>

CLI: utils network host <SOCKS.FQDN>

CLI: utils network host <SOCKS.IP.ADDRESS>

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Einstellungen in Google Account

IMAP-Anfragen an Ihr Gmail-Konto zulassen

Schritt 1: Melden Sie sich bei Ihrem Gmail-Konto an. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen, das sich oben rechts auf der Seite befindet, wie im Bild gezeigt.

Schritt 2: Aktivieren Sie unter Forwarding (Weiterleitung) und POP/IMAP (POP/IMAP) das Kontrollkästchen Enable IMAP (IMAP aktivieren), wie im Bild dargestellt.

Zulassen des Zugriffs auf Ihr Gmail-Konto bei SocialMiner

Schritt 1: Melden Sie sich beim Gmail-Konto an. Klicken Sie auf Mein Konto, das sich oben rechts auf der Seite befindet, wie im Bild gezeigt.

Schritt 2: Es öffnet eine breite Palette von Einstellungsoptionen in einer neuen Registerkarte. Klicken Sie im Abschnitt Anmeldung und Sicherheit auf Aktivitäten und Sicherheitsereignisse für Geräte, wie im Bild gezeigt.

Schritt 3: Scrollen Sie, wie im Bild gezeigt, nach unten, um die Option Weniger sichere Anwendungen zulassen: AUS.

Schritt 4: Aktivieren Sie, wie im Bild gezeigt, die Option Weniger sichere Anwendungen zulassen: EIN.

Konfigurieren des SOCKS-Proxys

Schritt 1: Navigieren Sie zu System > System Parameters (System > Systemparameter), und führen Sie einen Bildlauf zum Ende durch. Geben Sie den HTTP- und SOCKS-Proxy ein, der zum Erreichen verwendet werden soll.

Der SOCKS-Proxy wird benötigt, um Gmail über die sicheren TCP-Ports 993/587 zu erreichen, um eine sichere IMAP/SMTP-Kommunikation zu gewährleisten.

Agent-E-Mail konfigurieren

Schritt 1: Melden Sie sich bei UCCX Appadmin an, und gehen Sie zu Subsystems > RmCm > Skill.

Schritt 2: Erstellen Sie E-Mail-Fähigkeiten für Ihre Gmail-Agenten, weisen Sie diese Ihren Agenten zu.

Schritt 3: Navigieren Sie zu Subsystems > Chat und Email > SocialMiner Configuration, geben Sie jetzt den SocialMiner FQDN, Benutzernamen Kennwort ein und klicken Sie auf Speichern, wie im Bild gezeigt.

Schritt 4: Navigieren Sie zu Subsysteme > Chat und E-Mail > Mail Server Configuration, und geben Sie jetzt IMAP- und SMTP-Adresse in FQDN ein.

Aktivieren Sie den SOCKS-Proxy, und klicken Sie auf Speichern/Aktualisieren, wie im zweiten Bild gezeigt.

Schritt 5: Navigieren Sie zu Subsysteme > Chat und E-Mail > Contact Service Queues > Add New, geben Sie jetzt den Namen ein, geben Sie E-Mail > Enter <username>@gmail.com, password > klicken Sie auf Testkonfiguration.

Schritt 6: Danach sollte die Testkonfiguration erfolgreich sein.

Schritt 7: Klicken Sie auf Weiter, fügen Sie die erforderlichen Fähigkeiten für die Agenten hinzu, die für diese CSQ ausgewählt werden sollen, und klicken Sie auf Fertig stellen.

Überprüfen

Überprüfen Sie, ob die E-Mails auf dem Mitarbeiter-Desktop eingehen.

Fehlerbehebung

Beim Testen der Konfiguration kann es vorkommen, dass der Benutzer den Fehler wie hier gezeigt feststellt.

" CSQ-Konfigurationsfehler

E-Mail-Benutzername und -Kennwort stimmen nicht überein "

Beim Überprüfen der SocialMiner-Laufzeitprotokolle werden diese Meldungen mit dem Ergebnis {FAILURE=AUTHENTICATION_FAILURE} angezeigt.

0000311932: 10.78.91.156: Oct 31 2017 10:27:59.305 +0530: %CCBU_________CCPAPI-6-REST_API_INFO:  Checking smtp connection for smtp.gmail.com:587with user:<mailbox>@gmail.com

0000311935: 10.78.91.156: Oct 31 2017 10:28:04.806 +0530: %CCBU_________CCPAPI-6-REST_API_INFO:  smtp connection check for smtp.gmail.com:587 Result {FAILURE=AUTHENTICATION_FAILURE}

0000311936: 10.78.91.156: Oct 31 2017 10:28:04.806 +0530: %CCBU_________CCPAPI-6-REST_API_INFO:  Checking IMAP connection for imap.gmail.com:993with user:<mailbox>@gmail.com

0000311941: 10.78.91.156: Oct 31 2017 10:28:09.160 +0530: %CCBU_________CCPAPI-6-REST_API_INFO:  IMAP connection check imap.gmail.com:993 Result {[Gmail]/Sent Mail={FAILURE=AUTHENTICATION_FAILURE}, [Gmail]/Drafts={FAILURE=AUTHENTICATION_FAILURE}, Inbox={FAILURE=AUTHENTICATION_FAILURE}}

Überprüfen Sie das betreffende Gmail-Konto, sehen Sie diese Banner, dass die Konto-Anmeldung durch Gmail-Sicherheitseinstellungen verhindert wurde.

Vorgehensweise

1. Stellen Sie sicher, dass die richtigen Anmeldeinformationen eingegeben sind.

2. Überprüfen Sie alle Einstellungen, die im Abschnitt Erforderliche Einstellungen im Google-Konto erwähnt wurden..

3. Klicken Sie auf JA, DAS WAR ICH in der Registerkarte Letzte Aktivität überprüfen.

4. Wenn beide oben beschriebenen Schritte ausgecheckt werden, versuchen Sie später die Testkonfiguration erneut, da Google die Aktualisierung dieser neuen Sicherheitseinstellungen in der Regel einige Zeit in Anspruch nimmt.

Die Ursache dieses Problems sind strenge Sicherheitsrichtlinien für Ihren Gmail-Posteingang.