Inhalt

Frage:

Frage:

Welche Mindestanforderungen gelten für die Verwendung von WCCP mit der Cisco Web Security Appliance (WSA)?

Die Mindestanforderung für die Verwendung von WCCP mit WSA lautet:

- Mindestens zwei Schnittstellen oder Subschnittstellen, nicht sekundäre Adressen, auf dem Netzwerkgerät, das WCCP ausführt

Darüber hinaus benötigen wir für die WCCP-Konfiguration auf dem Netzwerkgerät keine Zugriffslisten oder Sicherheitskennwörter. Für die WCCP-Umleitung sind mindestens zwei Befehle erforderlich:

- Globaler Befehl: ip wccp web-cache

- Schnittstellenebenenbefehl: Auf der Schnittstelle, die den Client-Datenverkehr an das Internet weiterleitet —> ip wccp web-cache redirect out