Inhalt

Einführung

Problem: ROMMON-Image kann nicht unter 15.3(3r)S herabgestuft werden.

Lösung

Einführung

Dieses Dokument beschreibt das Problem mit dem ROMMON-Image auf PowerPC-basierten ASR-Motherboards, die nicht über 15.3(3r)S herabgestuft werden können.

Der Hersteller des ROMMON Boot Flash für die ASR1000 PowerPC-basierten Karten stellte das Produkt ein und ersetzte es durch eine neue Version. Zur Unterstützung des neuen Geräts war ein Update für den ROMMON erforderlich.

Problem: ROMMON-Image kann nicht unter 15.3(3r)S herabgestuft werden.

Motherboards mit dem neueren Flash-Gerät können nicht auf ein ROMMON-Image unter 15.3(3r)S herabgestuft werden. Auch wenn die Platinen mit dem alten und dem neuen Blitz gleich funktionieren, KANN das ROMMON-Image auf Platinen mit dem neuen Blitzgerät NICHT unter 15.3(3r)S herabgestuft werden.

Betroffene Motherboards sind:

- ASR1000-RP1

- ASR1002

- ASR1000-ESP5

- ASR1000-ESP10

- ASR1000-ESP20

- ASR1000-SIP10

- ASR1000-SIP40

Lösung

Keine Problemumgehung für dieses Problem. Im Allgemeinen haben Geräte mit der Seriennummer JAE1843062E und höher die neuen Flash-Speicher belegt und können nicht unter ROMMON 15.3(3r)S herabgestuft werden. Betroffene Einheiten sind:

ASR1000-RP1

V09

ASR1002

V07

ASR1000-ESP5

V05

ASR1000-ESP10

V07

ASR100-ESP20

V05

ASR1000-SIP10

V10

ASR1000-SIP40

V03

PIDs, ESP20 und SIP-40 werden noch aus der Fertigung ausgeliefert. Die restlichen Posten haben das Ende der Produktion erreicht und werden weiterhin von den Services unterstützt.