Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Konfigurationen

Überprüfung

Fehlerbehebung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie ein Cisco Voice Operating System (VOS)-System so einrichten, dass mehrere Adressen im Feld "Subject Alternative Name (SAN)"-Zertifikat angezeigt werden, wenn die Cisco VOS-Umgebung kein Publisher/Subscriber-Architekturmodell aufweist, z. B. Virtual Voice Browser (VVB).

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- CA-signierte Zertifikate

- Selbstsignierte Zertifikate

- Cisco VOS-CLI

Verwendete Komponenten

- VVB

- Cisco VOS-Systemverwaltung - Zertifikatsverwaltung

- Cisco VOS-CLI

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Die Konfiguration wird über die Cisco VOS-Befehlszeilenschnittstelle durchgeführt. Dies hilft dem Unternehmen, die Webseiten entweder mit dem Hostnamen oder mit dem vollqualifizierten Domänennamen (FQDN) über den sicheren Kommunikationskanal zu verwenden und zu durchsuchen. Dadurch meldet der Browser keine nicht vertrauenswürdige HTTP-Verbindung.

Konfigurieren

Stellen Sie vor der Konfiguration sicher, dass diese Services betriebsbereit und funktionsfähig sind.

- Cisco Tomcat Service

- Benachrichtigung über Änderung des Cisco Zertifikats

- Überwachung auf Ablauf von Cisco Zertifikaten

Konfigurationen

Schritt 1: Melden Sie sich mit Anmeldeinformationen bei der VB-BS-CLI an.

Schritt 2: Sie müssen die Zertifikatinformationen vor der Erstellung der CSR-Anfrage festlegen.

- Führen Sie die  set web-security  -Befehls auf der VVB-CLI-Schnittstelle ein.

set web-security <orgunit> <orgname> <locality> <state> [country] [alternatehostname1,alternatehostname2]

Beispiele,  set web-security tac cisco bangalore karnataka IN vvbpri,vvbpri.raducce.com  wie in diesem Bild dargestellt.

Websicherheitsbefehl festlegen

Als Nächstes werden Sie aufgefordert, mit Yes/No wie in diesem Bild gezeigt.

Ausführen des Befehls set web-security

- Eingabe  Yes

- Starten Sie den Cisco Tomcat-Dienst auf dem Cisco VOS-Knoten neu.

utils service restart Cisco Tomcat

Schritt 3: Generieren einer Tomcat-Zertifikatsignierungsanforderung (CSR) über CLI Der Befehl  set csr gen tomcat  generiert ein Tomcat-Zertifikat über die VOS-CLI-Schnittstelle.

Schritt 4: Überprüfen Sie auf der Verwaltungsseite für das VVB OS ADMIN-Zertifikat, ob ein Tomcat CSR-Zertifikat generiert wurde. Klicken Sie auf  Download CSR  wie in diesem Bild dargestellt.

Tomcat CSR-Zertifikat

Schritt 5: Stellen Sie dem CA-Team die CSR-Zertifikate zur Verfügung, und lassen Sie das Zertifikat von der CA signieren.

Schritt 6: In diesem Image zeigt das von der CA signierte Zertifikat im SAN die verschiedenen Adressen, die mit den zuvor genannten Befehlen konfiguriert wurden.

Tomcat CA-signiertes Zertifikat

Überprüfung

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um zu überprüfen, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

1. Melden Sie sich beim VOS Portal URL  Seite, klicken  LOCK  und überprüfen Sie die definierten Adressen im Feld SAN-Zertifikat.

2. Versuchen Sie, die im SAN-Feld definierten Adressen zu verwenden, und überprüfen Sie die sichere HTTP-Kommunikation.

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Sie zur Fehlerbehebung bei Ihrer Konfiguration verwenden können.

Sammeln Sie diese Zertifikatsmanagement-Protokolle vom CLI-Zugang, und öffnen Sie das Ticket beim Cisco TAC: file get activelog platform/log/cert*