Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Schritt 1: Sichere CUBE-Konfiguration

Schritt 2: Sichere CVP-Konfiguration

Schritt 3: Sichere CVVB-Konfiguration

Schritt 4: Sichere CUCM-Konfiguration

CUCM-Sicherheitsmodus auf "Gemischt" setzen

Konfigurieren von SIP-Trunk-Sicherheitsprofilen für CUBE und CVP

Zuordnen von SIP-Trunk-Sicherheitsprofilen zu den entsprechenden SIP-Trunks und Aktivieren von SRTP

Sichere Gerätekommunikation der Agenten mit CUCM

Überprüfung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie der SRTP-Datenverkehr (Real-time Transport Protocol) in Contact Center Enterprise (CCE) abgesichert wird.

Voraussetzungen

Die Erstellung und der Import von Zertifikaten werden in diesem Dokument nicht behandelt. Daher müssen Zertifikate für Cisco Unified Communication Manager (CUCM), Customer Voice Portal (CVP) Call Server, Cisco Virtual Voice Browser (CVVB) und Cisco Unified Border Element (CUBE) erstellt und in die entsprechenden Komponenten importiert werden. Wenn Sie selbstsignierte Zertifikate verwenden, muss der Zertifikataustausch zwischen verschiedenen Komponenten erfolgen.

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- CCE

- CVP

- WÜRFEL

- CUCM

- CVB

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Package Contact Center Enterprise (PCCE), CVP, CVVB und CUCM Version 12.6, gelten jedoch auch für die Vorgängerversionen.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Konfigurieren

Hinweis: Im Contact Center ist ein umfassender Anruffluss erforderlich. Um sicheres RTP zu aktivieren, müssen sichere SIP-Signale aktiviert sein. Aus diesem Grund ermöglichen die Konfigurationen in diesem Dokument sowohl sicheres SIP als auch SRTP.

Das nächste Diagramm zeigt die Komponenten, die SIP-Signale und RTP im Contact Center nutzen, sowie einen umfassenden Anrufablauf. Wenn ein Sprachanruf beim System eingeht, erfolgt er zuerst über das Eingangs-Gateway oder CUBE. Starten Sie also die Konfigurationen für CUBE. Konfigurieren Sie anschließend CVP, CVVB und CUCM.

Schritt 1: Sichere CUBE-Konfiguration

Bei dieser Aufgabe konfigurieren Sie CUBE zum Sichern von SIP-Protokollnachrichten und RTP.

Erforderliche Konfigurationen:

- Konfigurieren eines Standard-Vertrauenspunkts für SIP UA

- Ändern der DFÜ-Peers zur Verwendung von TLS und SRTP

Schritte:

1. Öffnen einer SSH-Sitzung für CUBE

2. Führen Sie diese Befehle aus, damit der SIP-Stack das CA-Zertifikat des CUBE verwendet. CUBE stellt eine SIP-TLS-Verbindung vom/zum CUCM (198.18.133.3) und CVP (198.18.133.13) her:

Conf t Sip-ua Transport tcp tls v1.2 crypto signaling remote-addr 198.18.133.3 255.255.255.255 trustpoint ms-ca-name crypto signaling remote-addr 198.18.133.13 255.255.255.255 trustpoint ms-ca-name exit

3. Führen Sie diese Befehle aus, um TLS auf dem ausgehenden DFÜ-Peer für das CVP zu aktivieren. In diesem Beispiel wird das Dial-Peer-Tag 6000 verwendet, um Anrufe an CVP weiterzuleiten:

Conf t dial-peer voice 6000 voip session target ipv4:198.18.133.13:5061 session transport tcp tls srtp exit

Schritt 2: Sichere CVP-Konfiguration

Konfigurieren Sie bei dieser Aufgabe den CVP-Anrufserver zum Sichern der SIP-Protokollnachrichten (SIP TLS).

Schritte:

1. Melden Sie sich beim  UCCE Web Administration.

2. Navigieren Sie zu  Call Settings > Route Settings > SIP Server Group.

Basierend auf Ihren Konfigurationen haben Sie SIP-Servergruppen für CUCM, CVVB und CUBE konfiguriert. Sie müssen für alle SIP-Ports 5061 als sichere Ports festlegen. In diesem Beispiel werden die folgenden SIP-Servergruppen verwendet:

- cucm1.dcloud.cisco.com für CUCM

- vvb1.dcloud.cisco.com für CVVB

- cube1.dcloud.cisco.com  für CUBE

3. Klicken Sie auf   cucm1.dcloud.cisco.comund dann im  Members  um die Details der SIP-Servergruppenkonfigurationen anzuzeigen. Festlegen SecurePort zu  5061 und klicke auf Save.

4. Klicken Sie auf  vvb1.dcloud.cisco.com und dann im  Members  Registerkarte, legen Sie  SecurePort zu 5061  und klicke auf  Save.

Schritt 3: Sichere CVVB-Konfiguration

Konfigurieren Sie bei dieser Aufgabe CVB zum Sichern der SIP-Protokollnachrichten (SIP TLS) und SRTP.

Schritte:

1. Öffnen Sie Cisco VVB Admin  Seite.

2. Navigieren Sie zu  System > System Parameters.

3. Auf dem  Security Parameters Abschnitt auswählen Enable für  TLS (SIP) . Behalten Sie Supported TLS(SIP) version as TLSv1.2  und wählen  Enable  für  SRTP.

4. Klicken Sie auf  Update. Klicken Sie auf   Ok wenn Sie aufgefordert werden, das CVVB-Modul neu zu starten.

5. Diese Änderungen erfordern einen Neustart der Cisco VB-Engine. Um das VVB-Modul neu zu starten, navigieren Sie zum  Cisco VVB Serviceability , und klicken Sie dann auf Go.

6. Navigieren Sie zu  Tools > Control Center – Network Services.

7. Auswählen  Engine und klicke auf  Restart.

Schritt 4: Sichere CUCM-Konfiguration

Um SIP-Nachrichten und RTP auf dem CUCM zu sichern, führen Sie die folgenden Konfigurationen durch:

- CUCM-Sicherheitsmodus auf "Gemischt" setzen

- Konfigurieren von SIP-Trunk-Sicherheitsprofilen für CUBE und CVP

- Zuordnen von SIP-Trunk-Sicherheitsprofilen zu den entsprechenden SIP-Trunks und Aktivieren von SRTP

- Sichere Gerätekommunikation der Agenten mit CUCM

CUCM-Sicherheitsmodus auf "Gemischt" setzen

CUCM unterstützt zwei Sicherheitsmodi:

- Nicht sicherer Modus (Standardmodus)

- Gemischter Modus (sicherer Modus)

Schritte:

1. Melden Sie sich bei der CUCM-Verwaltungsschnittstelle an.

2. Wenn Sie sich beim CUCM anmelden, können Sie zu System > Enterprise Parameters.

3. Im  Security Parameters Abschnitt überprüfen, ob die Cluster Security Mode ist auf 0.

4. Wenn der Clustersicherheitsmodus auf 0 festgelegt ist, bedeutet dies, dass der Clustersicherheitsmodus auf "nicht sicher" festgelegt ist. Sie müssen den gemischten Modus über die CLI aktivieren.

5. Öffnen Sie eine SSH-Sitzung mit dem CUCM.

6. Nach erfolgreicher Anmeldung bei CUCM über SSH führen Sie den folgenden Befehl aus:

utils ctl set-cluster mixed-mode

7. Typ y und klicke auf Enter auf Aufforderung hin. Mit diesem Befehl wird der Cluster-Sicherheitsmodus auf den gemischten Modus festgelegt.

8. Damit die Änderungen wirksam werden, starten Sie das Cisco CallManager und  Cisco CTIManager services.

9. Um die Dienste neu zu starten, navigieren Sie zu , und melden Sie sich an unter  Cisco Unified Serviceability.

10. Navigieren Sie nach der erfolgreichen Anmeldung zu  Tools > Control Center – Feature Services.

11. Wählen Sie den Server aus, und klicken Sie dann auf  Go.

12. Wählen Sie unterhalb der CM-Services die Cisco CallManager , und klicken Sie dann auf  Restart  -Taste oben auf der Seite.

13. Bestätigen Sie die Popup-Meldung, und klicken Sie auf  OK. Warten Sie, bis der Dienst erfolgreich neu gestartet wurde.

14. Nach dem erfolgreichen Neustart von  Cisco CallManager, wählen Sie  Cisco CTIManager dann klicken  Restart Taste zum Neustarten  Cisco CTIManager Services.

15. Bestätigen Sie die Popup-Meldung, und klicken Sie auf  OK. Warten Sie, bis der Dienst erfolgreich neu gestartet wurde.

16. Wenn die Dienste erfolgreich neu gestartet wurden, müssen Sie, um zu überprüfen, ob der Cluster-Sicherheitsmodus auf den gemischten Modus gesetzt ist, zur CUCM-Verwaltung navigieren, wie in Schritt 5 beschrieben, und dann die  Cluster Security Mode. Jetzt muss sie auf  1.

Konfigurieren von SIP-Trunk-Sicherheitsprofilen für CUBE und CVP

Schritte:

1. Melden Sie sich bei der CUCM-Verwaltungsschnittstelle an.

2. Navigieren Sie nach der erfolgreichen Anmeldung bei CUCM zu  System > Security > SIP Trunk Security Profile um ein Gerätesicherheitsprofil für CUBE zu erstellen.

3. Klicken Sie oben links auf Add New (Neu hinzufügen), um ein neues Profil hinzuzufügen.

4. Konfigurieren  SIP Trunk Security Profile  um dieses Bild anzuzeigen, und klicken Sie dann auf  Save  unten links auf der Seite.

5. Stellen Sie sicher, dass die  Secure Certificate Subject or Subject Alternate Name  auf den Common Name (CN) des CUBE-Zertifikats, da dieser übereinstimmen muss.

6. Klicken Sie  Copy  und ändern Sie die  Name zu  SecureSipTLSforCVP. Ändern  Secure Certificate Subject  auf die CN des CVP-Anrufserverzertifikats, da es übereinstimmen muss. Klicken Sie auf   Save  -Taste.

Zuordnen von SIP-Trunk-Sicherheitsprofilen zu den entsprechenden SIP-Trunks und Aktivieren von SRTP

Schritte:

1. Navigieren Sie auf der Seite "CUCM Administration" zu  Device > Trunk.

2. Suchen Sie nach CUBE-Trunk. In diesem Beispiel lautet der CUBE-Trunk-Name  vCube , und klicken Sie dann auf  Find.

3. Klicken Sie auf   vCUBE um die Konfigurationsseite für vCUBE-Trunks zu öffnen.

4. In  Device Information Abschnitt überprüfen, SRTP Allowed Kontrollkästchen, um SRTP zu aktivieren.

5. Blättern Sie nach unten zum SIP Information und ändern Sie den  Destination Port zu  5061.

6. Ändern  SIP Trunk Security Profile zu  SecureSIPTLSForCube.

7. Klicken Sie auf   Save dann  Rest zu save und Änderungen anwenden.

8. Navigieren Sie zu  Device > Trunk, suchen Sie in diesem Beispiel nach CVP-Trunk-Name:  cvp-SIP-Trunk. Klicken Sie auf   Find.

9. Klicken Sie auf   CVP-SIP-Trunk , um die Konfigurationsseite des CVP-Trunks zu öffnen.

10. In  Device Information Abschnitt, überprüfen  SRTP Allowed Kontrollkästchen, um SRTP zu aktivieren.

11. Blättern Sie nach unten zum  SIP Information Abschnitt ändern,  Destination Port zu  5061.

12. Ändern  SIP Trunk Security Profile zu  SecureSIPTLSForCvp.

13. Klicken Sie auf   Save  dann  Rest zu save und Änderungen anwenden.

Sichere Gerätekommunikation der Agenten mit CUCM

Um Sicherheitsfunktionen für ein Gerät zu aktivieren, müssen Sie ein LSC (Locally Significant Certificate) installieren und das Sicherheitsprofil diesem Gerät zuweisen. Das LSC verfügt über den öffentlichen Schlüssel für den Endpunkt, der vom privaten CUCM-CAPF-Schlüssel signiert wird. Es ist nicht standardmäßig auf Telefonen installiert.

Schritte:

1. Melden Sie sich an  Cisco Unified Serviceability Schnittstelle.

2. Navigieren Sie zu  Tools > Service Activation.

3. Wählen Sie den CUCM-Server aus, und klicken Sie auf  Go.

4. Überprüfen  Cisco Certificate Authority Proxy Function und klicke auf  Save  um den Service zu aktivieren. Klicken Sie auf   Ok zur Bestätigung.

5. Stellen Sie sicher, dass der Service aktiviert ist, und navigieren Sie dann zur CUCM-Verwaltung.

6. Navigieren Sie nach der erfolgreichen Anmeldung bei der CUCM-Verwaltung zu  System > Security > Phone Security Profile um ein Gerätesicherheitsprofil für das Agentengerät zu erstellen.

7. Suchen Sie das Sicherheitsprofil für den Gerätetyp Ihres Agenten. In diesem Beispiel wird ein Softphone verwendet. Wählen Sie deshalb  Cisco Unified Client Services Framework - Standard SIP Non-Secure Profile. Klicken Sie auf das Kopiersymbol um dieses Profil zu kopieren.

8. Profil umbenennen in  Cisco Unified Client Services Framework - Secure Profile.  CÄndern Sie die Parameter wie in diesem Bild und klicken Sie dann auf  Save  oben links auf der Seite.

9. Navigieren Sie nach der erfolgreichen Erstellung des Telefongeräteprofils zu  Device > Phone.

10. Klicken Sie auf   Find um alle verfügbaren Telefone aufzulisten, und klicken Sie dann auf Agententelefon.

11. Die Konfigurationsseite für Agententelefone wird geöffnet. Suchen  Certification Authority Proxy Function (CAPF) Information Abschnitt. Um LSC zu installieren, stellen Sie  Certificate Operation zu  Install/Upgrade und  Operation Completes by auf einen beliebigen Zeitpunkt in der Zukunft ändern.

12. Suchen  Protocol Specific Information Abschnitt und ändern Sie  Device Security Profile zu  Cisco Unified Client Services Framework – Secure Profile.

13. Klicken Sie auf   Save oben links auf der Seite. Stellen Sie sicher, dass die Änderungen erfolgreich gespeichert wurden, und klicken Sie auf  Reset.

14. Ein Popup-Fenster wird geöffnet, und klicken Sie auf  Reset  um die Aktion zu bestätigen.

15. Nachdem sich das Agent-Gerät erneut beim CUCM registriert hat, aktualisieren Sie die aktuelle Seite, und überprüfen Sie, ob das LSC erfolgreich installiert wurde. Überprüfen  Certification Authority Proxy Function (CAPF) Information Abschnitt,  Certificate Operation muss auf eingestellt sein  No Pending Operation und  Certificate Operation Status ist auf  Upgrade Success.

16. Gehen Sie zu den gleichen Schritten wie in Schritt . 7 - 13 zum Sichern der Geräte anderer Agenten, die Sie mit CUCM sicheres SIP und RTP verwenden möchten.

Überprüfung

Führen Sie folgende Schritte durch, um zu überprüfen, ob das RTP ordnungsgemäß gesichert ist:

1. Führen Sie einen Testanruf beim Contact Center aus, und hören Sie sich die IVR-Aufforderung an.

2. Öffnen Sie gleichzeitig die SSH-Sitzung zu vCUBE, und führen Sie den folgenden Befehl aus:

show call active voice brief

Tipp: Überprüfen Sie, ob das SRTP on zwischen CUBE und VVB (198.18.133.143) Wenn dies der Fall ist, wird bestätigt, dass der RTP-Verkehr zwischen CUBE und VVB sicher ist.

3. Stellen Sie einen Mitarbeiter zur Verfügung, um den Anruf entgegenzunehmen.

.

4. Der Agent wird reserviert, und der Anruf wird an den Agent weitergeleitet. Nehmen Sie den Anruf an.

5. Der Anruf wird mit dem Mitarbeiter verbunden. Kehren Sie zur vCUBE SSH-Sitzung zurück, und führen Sie den folgenden Befehl aus:

show call active voice brief

Tipp: Überprüfen Sie, ob das SRTP on zwischen CUBE und den Telefonen der Agenten (198.18.133.75). Wenn ja, wird bestätigt, dass der RTP-Verkehr zwischen CUBE und Agent sicher ist.

6. Sobald der Anruf verbunden ist, wird auf dem Agentengerät eine Sicherheitssperre angezeigt.. Dies bestätigt auch, dass der RTP-Verkehr sicher ist.

Weitere Informationen zum Überprüfen der ordnungsgemäßen Sicherung der SIP-Signale finden Sie im Artikel Configure Secure SIP Signaling.