Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Problem

Lösung

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt einen der Gründe dafür, dass die Gadgets Customer Experience Journey (CEJ) und Customer Experience Agent (CEA) nicht in Finesse geladen werden konnten.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Cisco Contact Center Enterprise (CCE) Version 12.X

- WebEx Experience Management (WXM)

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Softwareversionen:

- Cisco Contact Center Enterprise (CCE) Version 12.5(1)

- WebEx Experience Management (WXM)

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Problem

Während der Einrichtung von CEJ & CEA Gadgets in finesse kann die Anwendung auf Agent Finesse Desktop nicht geladen werden. Fehler auf dem Desktop nach Gadgets-Renderingstatus:

We are unable to load data for this gadget due to configuration error. Please Contact your system administrator.

Für das Problem markieren Finesse Traces den Zeitabstand von 5000 Millisekunden zwischen Cloud Connect-Server und WxM-Plattform, um das Token abzurufen. Dies bewirkt, dass der Finesse-Server eine Ausnahme von "Zeitüberschreitung abfragen (5000): Runtime error" verursacht, dass die Magdeure nicht behoben werden können.

0003291856: X.X.X.X: %[call-id []]% %[agent-id [1113051]]% Dec 03 2021 11:11:50.592 -0600: %CCBU_http-apr-127.0.0.1-8082-exec-43-4-RUNTIME_ERROR: %[ERROR_DESCRIPTION=CloudConnectTokenManager-cherrypoint Exception occured while getting the status/refresh token Address:https://

:8445/][exception=java.net.SocketTimeoutException: Poll timed out (5000)]: Runtime error

Lösung

Wenn in der Umgebung des Kunden eine geringe Bandbreite oder Netzwerkverzögerung auftritt, könnten die von Finesse über die Cloud verwendeten Standard-Timeout-Werte für das Abrufen von Token von der WxM-Plattform nicht ausreichen. Diese CLI-Befehle können auf Finesse-Servern verwendet werden, um die Zeitüberschreitungswerte für die Verbindung zu aktualisieren.

utils finesse set_property webservices cloudconnectHttpConnectionTimeout

utils finesse set_property webservices cloudconnectHttpReadTimeout

Starten Sie den Cisco Finesse Tomcat Service neu, damit die Änderung wirksam wird.

Diese Befehle aktualisieren die HTTP-Verbindung und die Timeout-Werte für das Lesen auf definierte Millisekunden. Weitere Einzelheiten zum Befehl finden Sie im Abschnitt "Update Cloud Connect Connection Time" (Aktualisierung der Cloud Connect-Verbindungszeit) im Cisco Finesse Administration Guide.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/finesse/finesse_1261/admin/guide/cfin_b_1261-cisco-finesse-administration-guide/cfin_m_1261-cisco-finesse-cli.html#Cisco_Concept.dita_14e80b92-0dbf-4e55-b979-f8ee33dd72d6