Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Vorbereiten der USB Stick oder Compact Flash Card - Windows

Vorbereitung der USB Stick oder Compact Flash Card - Mac

Wiederherstellung - 8510/8710

Wiederherstellung - Serie 4500

Überprüfen

Fehlerbehebung

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie eine Multipoint Control Unit/Telepresence Server (MCU/TS) schnell bedient werden kann.

Die MCU- oder TS-Software wird im Flash-Speicher der Einheit gespeichert. Dazu gehören das Betriebssystem (OS) sowie Vordateien für den Digital Signal Processor (DSP), Webseiten für die Webschnittstelle, die MCU/TS-Anwendung, Audiodateien, Benutzereinstellungen, Konferenzinformationen, Audit-Protokolle, CDRs usw.

Fatbusting bezieht sich auf eine Prozedur, bei der die gesamte Betriebssystempartition im internen Speicher formatiert und Betriebssystem und Anwendung von Grund auf installiert werden. Dies unterscheidet sich von einem normalen Software-Update, bei dem die Dateien im Speicher einfach mit neueren Dateien aus der Upgrade-Datei aktualisiert werden, ohne dass Daten verloren gehen.

Fatbusting wird in Fällen durchgeführt, in denen das Gerät sich weigert zu booten und ein normales Upgrade es nicht repariert hat oder der interne Speicher aus irgendeinem Grund beschädigt wurde. Gründe hierfür sind:

- Flash-Speicherfehler

- Softwarebeschädigung durch fehlerhaftes Update

- Ausschalten der Einheit ohne Herunterfahren

- Fehlerhaftes Herunterfahren, wenn eine Einheit abgestürzt ist

Der Prozess ähnelt dem, wenn Sie die Festplatte eines Computers neu formatieren und das Betriebssystem und die Anwendungen neu installieren.

Warnung: Alle auf dem Gerät gespeicherten Daten werden gelöscht. Es wird empfohlen, die Konfigurationsdatei sowie alle erforderlichen Lizenzschlüssel, SIP/H323-Informationen usw. zu sichern. Sie müssen auch einen USB-Stick oder eine Compact-Flash-Karte formatieren, damit alle Daten, die Sie davon behalten möchten, gesichert werden.

Dieses Verfahren sollte nur unter Anleitung des Cisco TAC befolgt werden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- USB-Stick (für 8710/8510/5300)

- Compact-Flash-Karte und -Lesegerät (für 4200/4500)

- Das Fatbust-Image für die Hardwareplattform, die Sie wiederherstellen möchten. Das Bild erhalten Sie beim Cisco TAC.

- Konsolenkabel plus serieller Port oder USB-zu-serieller Adapter

- Terminal-Emulator-Programm (PuTTY, console, HyperTerminal)

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konfigurieren

Vorbereiten der USB Stick oder Compact Flash Card - Windows

1. Stecken Sie das USB-Gerät in einen USB-Anschluss Ihres Computers, oder stecken Sie eine kompakte Flash-Karte in ein Kartenlesegerät ein, das an den Computer angeschlossen ist.

2. Laden Sie die Windows-Festplattenanwendung. Wählen Sie Start aus, und geben Sie diskpart ein, und klicken Sie dann auf diskpart.exe:

3. Klicken Sie auf Ja, um die Warnmeldung von Windows zu akzeptieren. Daraufhin wird Ihnen eine Eingabeaufforderung angezeigt. Stellen Sie sicher, dass Sie jeden Befehl korrekt eingeben und die richtige Festplatte auswählen, da ein Typo bedeuten könnte, dass Sie etwas formatieren würden, das Sie lieber nicht hätten. Geben Sie den Listendatenträger ein, um alle Speichergeräte im System anzuzeigen:

4. Schauen Sie sich die Liste der Geräte genau an. Datenträger 0 ist wahrscheinlich das Laufwerk C: Ihres Computers. und anderen Festplatten, USB-Geräten, Kartenlesegeräten usw. aufgeführt sind. Suchen Sie nach dem Laufwerk, das dem Gerät entspricht, das Sie formatieren möchten. In diesem Fall wird ein 16-GB-USB-Laufwerk eingesetzt. Wählen Sie deshalb das 14-GB-Laufwerk aus, da es die einzige andere Option im System ist. Geben Sie Datenträger X ein, um den Datenträger auszuwählen. X ist die Festplattennummer in der Liste. In diesem Beispiel führen Sie Datenträger 5 aus:

5. Geben Sie die Listenpartition ein, um alle Partitionen auf dem Laufwerk aufzulisten. Dadurch wird festgelegt, welche Partitionen vorhanden sind, und es wird sichergestellt, dass Sie den richtigen Datenträger ausgewählt haben.

6. Zerstören Sie alle Partitionen auf dem Laufwerk. Geben Sie dazu clean ein. Es gibt keine Bestätigungen und Warnungen. Dadurch wird die Partitionstabelle auf dem Laufwerk zerstört und die Wiederherstellung von Daten erschwert. Denken Sie daran zu überprüfen, dass Sie das richtige Laufwerk ausgewählt haben!

7. Geben Sie die Listenpartition ein, um sicherzustellen, dass die Partitionstabelle bereinigt wird:

8. Um eine Partition zu erstellen, die das gesamte Laufwerk verwendet, geben Sie zuerst eine Partition erstellen ein:

9. Die neue Partition formatieren. Es ist wichtig, dass die Dateizuweisungstabelle 32 (FAT32) verwendet wird, damit die MCU/TS sie erkennen kann. Mac- oder NTFS-formatierte Laufwerke werden nicht erkannt. Geben Sie dazu format fs=fat32 quick für ein Schnellformat mit FAT32 ein:

Sie können den Datenträger jetzt unter Arbeitsplatz anzeigen:

10. Kopieren Sie das Fault-Image auf den Datenträger. Das Fault-Image ist spezifisch für die Hardwareplattform, die Sie wiederherstellen möchten. Wie bei einem normalen Software-Update können Sie nur eine 8510-Blende auf einen 8510-Blade, eine 5300-Faust auf eine 5300-Einheit usw. anwenden. Laden Sie das Bild vom TAC herunter und kopieren Sie es auf das USB-Laufwerk:

Sie können den Unterschied zwischen einer Fatbust und einem normalen Bild durch das Vorhandensein von "Fatbust" im Dateinamen erkennen. Die Datei muss in "kupgrade" umbenannt werden, ohne Dateierweiterungen oder anderen Text im Namen. Um dies zu tun, benennen Sie die Datei wie jede andere Datei in Windows um (und akzeptieren Sie die Warnung über die Änderung in der Dateierweiterung):

Das Speichergerät ist jetzt bereit, die Einheit wiederherzustellen.

Vorbereitung der USB Stick oder Compact Flash Card - Mac

1. Schließen Sie ein Speichergerät an den USB-Port des Mac an (entweder ein USB-Laufwerk oder ein USB-Compact-Flash-Kartenleser).

2. Starten Sie das Festplattendienstprogramm. Geben Sie entweder Disk Utility in das Spotlight-Suchfeld in der Menüleiste ein, oder wählen Sie Applications > Utilities > Disk Utility.

3. Klicken Sie auf das Gerät, das formatiert werden soll. Denken Sie daran, zu überprüfen, ob Sie das richtige Laufwerk formatieren möchten, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Partition (Partition). Wählen Sie im Dropdown-Feld Aktuell die Option 1 Partition und anschließend MS-DOS (FAT) im Dropdown-Feld Format aus. Der Name spielt keine Rolle:

4. Klicken Sie unten im Fenster auf Optionen. Es ist wichtig, dass Sie Master Boot Record als Partitionsschema auswählen, da der Mac standardmäßig versucht, die GUID-Partitionstabelle (Global Unique Identifier) zu verwenden:

5. Klicken Sie auf Übernehmen. Sobald das Format abgeschlossen ist, sollten Sie über ein Gerät verfügen, das korrekt formatiert ist. Wechseln Sie zum Gerät im Finder, und kopieren Sie die Datei wie jede andere Datei auf das USB-Laufwerk. Klicken Sie dann auf die Datei, drücken Sie die Eingabetaste, und benennen Sie sie in "kupgrade" um:

Das Speichergerät ist einsatzbereit.

Wiederherstellung - 8510/8710

Das Verfahren ist für 8510 und 8710 identisch, da es sich um dieselbe Hardware handelt.

So stellen Sie die Einheit wieder her:

1. Bereiten Sie einen USB-Stick wie oben beschrieben vor.

2. Stecken Sie den USB-Stick in einen der beiden USB-Anschlüsse an der Vorderseite des Blades oben in der Nähe der Konsolenverbindung. Schließen Sie ein Konsolenkabel an den Konsolenport an, und laden Sie einen Terminalemulator (die Einstellungen für den seriellen Port sind 38400bps, 8 Datenbits, 1 Stoppbit, keine Parität):

3. Starten Sie die Einheit neu. Wechseln Sie zum Herunterfahren und Neustart der seriellen Konsole:
MCU:> shutdown

shutting down

MCU:> reboot

104725.174 SYSTEM : Warning : Product activation key required

reboot: waiting for shutdown to complete

104729.531 SYSTEM : Info : shutdown monitor - shutdown initiated

104729.531 GATEKEEPER : Info : shutdown initiated

104729.531 GATEKEEPER : Info : shutdown complete

104729.531 CONFERENCE : Info : no active participants - shutdown now complete

104730.032 SYSTEM : Info : shutdown process - all priority 100 handlers complete

104730.032 SYSTEM : Info : shutdown process - shutdown complete

Waiting (max 60 seconds) for system process `vnlru' to stop...done

Waiting (max 60 seconds) for system process `fastpath' to stop...done

Waiting (max 60 seconds) for system process `bufdaemon' to stop...done

Waiting (max 60 seconds) for system process `syncer' to stop...

Syncing disks, vnodes remaining...0 0 done

All buffers synced.

Uptime: 29m39s

...

Rebooting...

cpu_reset: Stopping other CPUs

Host requested soft-reboot... Asserting nHOST_RESET

HUB configured.

Hardware Revision = 0x01

SlotID = 0xf2

Asserting MCU_DSP_PWR_EN

Deasserting nHOST_RESET

Beim Neustart des Geräts sollte eine Meldung angezeigt werden, dass eine Upgrade-Datei von einem USB-Gerät geladen wird. Wenn die Einheit die Kopie abgeschlossen hat und zu starten beginnt, ziehen Sie das Netzkabel des USB-Sticks ab:

Checking system timer ... OK

EEPROM digest:

84 b2 ce a9 66 a2 4f 9b e4 b0 6b 66 c1 53 a9 82

FreeUsbd v.0.1.2

USB pre initialised

FIDDLESTICKS

Host stat now 42

USB mass storage manufacturer : General (8644)

USB mass storage product name : USB Flash Disk (8003)

USB mass storage serial number: 0531230000000636

Number of logical drives: 1

USB drive (1) mounted: fsName 'usbfs2a'

kernel_boot(usbfs1a:kupgrade)

kernel_boot(usbfs2a:kupgrade)

....................................................

No fat payload ## unplug here

Image version: 4.0(2.8)

entrypoint 0xc045f2b0

KDB: debugger backends: ddb

KDB: current backend: ddb

Copyright (c) 1992-2013 The FreeBSD Project.

Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994

The Regents of the University of California. All rights reserved.

FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation.

FreeBSD 8.4-RELEASE #0: Fri Jan 31 13:08:49 GMT 2014

4. Nach dem Booten des Geräts beginnt der Wiederherstellungsvorgang. Die neuen Partitionen werden erstellt, anschließend werden die Dateien kopiert und die Firmware wie bei einem normalen Update aktualisiert.
*********************

* Starting kupgrade *

*********************

Mounting filesystems...

ugen2.2: <General> at usbus2 (disconnected)

umass0: at uhub2, port 2, addr 2 (disconnected)

(da0:umass-sim0:0:0:0): lost device - 0 outstanding, 3 refs

(da0:umass-sim0:0:0:0): got CAM status 0xa

(da0:umass-sim0:0:0:0): fatal error, failed to attach to device

(da0:umass-sim0:0:0:0): removing device entry

kupgrade running in mode: fatbust

ugen1.2: <TANDBERG 09> at usbus1

Erasing ALL filesystems in 5 seconds...

Creating partition table

******* Working on device /dev/ada0 *******

Creating disk label

Creating root fs

/dev/ada0s2a: 384.0MB (786432 sectors) block size 16384, fragment size 2048 using 4

cylinder groups of 96.02MB, 6145 blks, 12352 inodes.

super-block backups (for fsck -b #) at: 160, 196800, 393440, 590080

newfs: Cannot retrieve operator gid, using gid 0.

Creating cfg fs

/dev/ada0s2b: 16.0MB (32768 sectors) block size 16384, fragment size 2048 using 4

cylinder groups of 4.02MB, 257 blks, 576 inodes.

super-block backups (for fsck -b #) at: 160, 8384, 16608, 24832

newfs: Cannot retrieve operator gid, using gid 0.

Creating rdwr fs

/dev/ada0s2d: 64.0MB (131072 sectors) block size 16384, fragment size 2048 using 4

cylinder groups of 16.02MB, 1025 blks, 2112 inodes.

super-block backups (for fsck -b #) at: 160, 32960, 65760, 98560

newfs: Cannot retrieve operator gid, using gid 0.

Creating cdr fs

/dev/ada0s2e: 256.0MB (524288 sectors) block size 16384, fragment size 2048 using 4

cylinder groups of 64.02MB, 4097 blks, 8256 inodes.

super-block backups (for fsck -b #) at: 160, 131264, 262368, 393472

newfs: Cannot retrieve operator gid, using gid 0.

Creating fat fs

/dev/ada0s1: 529040 sectors in 66130 FAT32 clusters (4096 bytes/cluster)

BytesPerSec=512 SecPerClust=8 ResSectors=4 FATs=2 Media=0xf0 SecPerTrack=36

Heads=255 HiddenSecs=0 HugeSectors=530082 FATsecs=518 RootCluster=2 FSInfo=1 Backup=2

All filesystems recreated, mounting...

Verify fat filesystem:

** /dev/ada0s1

** Phase 1 - Read and Compare FATs

** Phase 2 - Check Cluster Chains

** Phase 3 - Checking Directories

** Phase 4 - Checking for Lost Files

1 files, 264516 free (66129 clusters)

default v1

Upgrading system:

Extracting cfg

:    0% 25% 50% 75% 100%

********************************************************************************

Extracting file system:

0% 25% 50% 75% 100%

********************************************************************************

Extracting fat:

0% 25% 50% 75% 100%

********************************************************************************

Upgrading flash systems

Upgrading LOM:

This version is already installed. Skipping.

Upgrading HUB:

This version is already installed. Skipping.

Upgrading L2:

This version is already installed. Skipping.

Upgrading LCD:

This version is already installed. Skipping.

Upgrade complete.

Rebooting...

Waiting (max 60 seconds) for system process `vnlru' to stop...done

Waiting (max 60 seconds) for system process `bufdaemon' to stop...done

Waiting (max 60 seconds) for system process `syncer' to stop...

Syncing disks, vnodes remaining...0 0 done

All buffers synced.

Uptime: 56s

5. Das Gerät wird erneut gestartet und wird hoffentlich normal in die MCU/TS-Anwendung hochgefahren. Anschließend können Sie es normal neu konfigurieren. Falls die Einheit zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht bootet, wenden Sie sich an das TAC.

Wiederherstellung - Serie 4500

1. Bereiten Sie die Compact Flash-Karte mit den vorherigen Anweisungen vor. Sie sollten über eine formatierte Compact Flash-Karte verfügen. Stellen Sie sicher, dass die einzige Datei auf der Karte "kupgrade" ist und das Fatbust-Image enthält.

2. Legen Sie die Karte in den Compact-Flash-Kartensteckplatz auf der Vorderseite der MCU. Schließen Sie ein Konsolenkabel an den Konsolenport an, und laden Sie einen Terminalemulator (die Einstellungen für den seriellen Port sind 38400bps, 8 Datenbits, 1 Stoppbit, keine Parität).

3. Möglicherweise müssen Sie die Eingabetaste mehrmals drücken, um die MCU-Eingabeaufforderung abzurufen. Wenn Sie über eine Konsole verfügen, geben Sie shutdown ein, um die MCU herunterzufahren. Geben Sie dann den Neustart ein, um ihn neu zu starten.
Wenn die MCU nicht startet, schalten Sie die MCU aus oder legen Sie sie ein, bevor sie sich selbst neu startet.

Während des Bootvorgangs sollten Sie sehen, dass die MCU die von Ihnen eingesetzte CF-Karte erkennt. Danach wird versucht, die Upgrade-Datei in den Arbeitsspeicher zu kopieren, und es wird gestartet:

rebooting

*** (C) Codian Ltd 2004-2005 ***

Resetting PCI

Calling Mpc107init

Mpc107init done

Testing SDRAM data lines ... ok

Testing SDRAM address lines ... ok

Relocating .text from FFF00000-FFF0B36E to 0E010000

Relocating .data from FFF0B380 to 0E01B380-0E01B7C8

Clearing .bss from 0E01B7C8-0E09EDA4

Initialising timebase regs

Calling main L1 strap : built at Jul 7 2005 - 23:19:46

L2 found : image size 000362e4 version 2005:07:08 11:19

Starting L2

L2 Bootstrap

Relocating .text from FFF10000-FFF450B0 to 0E010000

Relocating .data from FFF450C0 to 0E0450C0-0E0462E4

Clearing .bss from 0E0462E4-0E0CA930

Calling main Hello from l2_main

card detected in internal slot (EXCA_STATUS = 4c)

waiting until status ready ...ok!

mounting dos0

fatsize = 00010000

card detected in external slot (EXCA_STATUS = 6f)

waiting until status ready ...ok!

mounting dos1

fatsize = 0001e600

Product - Unknown (00000054)

MAC address - 00:0d:7c:e2:00:06

Serial number - XX710003

Motherboard serial number - SM00674

Slotmask : 00000028

03 - SD01127

05 - SD01234

Devmode : 00010000

Trying dos1:kupgrade

copying dos1:kupgrade to md0:00000000..................................

...........................0226bbe6 bytes copied # the unit is copying the image

Image version : 4.5(1.45)

fd=7

loadelf fd=7 Elf_Ehdr=0xefffe58 marks=0xe0c632c flags=0000003f

loadelf line 78

loadelf line 86

loadelf line 93

loadelf line 150

loadelf line 165

loadelf line 178

loadelf line 200

loadelf line 200

ok

MARK[0] = 00090000

MARK[1] = 00090000

MARK[2] = 00000001

MARK[3] = 024f7da8

MARK[4] = 02530838

calling ksyms_init (startkernel=0x090000 endkernel=0x253b000 edata=0x0

end=0x7f454c46 startsym=0x24f7da8 endsym=0x2530838

ksyms_init

Loaded initial symtab at 0x24f7da8, strtab at 0x25162dc, # entries 7245

Copyright (c) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003

The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993 The Regents of the

University of California. All rights reserved.

NetBSD 1.6ZG (RAMDISK) #0: Fri Sep 6 20:35:51 UTC 2013

jenkins@bv-freebsd-01:/scratch/jenkins/workspace/netbsd1.6-ramdisk--default/systems/os/netbsd/src/sys/arch/

marvin/compile/obj/RAMDISK

total memory = 240 MB

avail memory = 183 MB

using 3072 buffers containing 12388 KB of memory

sysctl_createv: sysctl_create(cacheinfo) returned 17

mainbus0 (root)mainbus_attach

eumbbus_match: cpu eumbbus

cpu0 at mainbus0: Version 0x8081 (Revision 0x1014), ID 0 (primary)

cpu0: HID0 90c000<DOZE,DPM,ICE,DCE>

config_found cpu done

eumbbus_match: eumbbus eumbbus

eumbbus0 at mainbus0eumbbus_attach

....... .......

wd0 at atabus0 drive 0: <SILICONSYSTEMS INC 256MB>

wd0: drive supports 1-sector PIO transfers, LBA addressing

wd0: 248 MB, 994 cyl, 16 head, 32 sec, 512 bytes/sect x 508928 sectors

howto 2 bootdev 0 boot device: wd0

root on md0a dumps on md0b

about to call domountroothook

about to call vfs_mountroot

rtcinit()

Warm Boot

Time is now 02:11:16.53 07/08/14

root file system type: ffs

Enabling serial port...

Setting up serial terminal...

Starting kupgrade process

*********************

* Starting kupgrade *

********************* # remove CF card here

Checking filesystems...

Mounting filesystems...

card ready

rbus_space_alloc: addr 0, size 1000, mask fff, align 1000

Mounting flash card...

kupgrade running in mode: fatbust # recovery process begins

Erasing ALL filesystems in 5 seconds...

Wipe MBR

card ready

rbus_space_alloc: addr 0, size 1000, mask fff, align 1000

32+0 records in

32+0 records out

16384 bytes transferred in 0.675 secs (24272 bytes/sec)

Add MBR

card ready

rbus_space_alloc: addr 0, size 1000, mask fff, align 1000

wd0: no disk label

fdisk: partition table invalid, no magic in sector 0

card ready

rbus_space_alloc: addr 0, size 1000, mask fff, align 1000

wd0: no disk label

fdisk: partition table invalid, no magic in sector 0

card ready

rbus_space_alloc: addr 0, size 1000, mask fff, align 1000

wd0: no disk label

fdisk: partition table invalid, no magic in sector 0

card ready

rbus_space_alloc: addr 0, size 1000, mask fff, align 1000

wd0: no disk label

fdisk: partition table invalid, no magic in sector 0

add cf disklabel

card ready

rbus_space_alloc: addr 0, size 1000, mask fff, align 1000

wd0: no disk label

disklabel: Invalid signature in mbr record 0

newfs 0a

card ready

rbus_space_alloc: addr 0, size 1000, mask fff, align 1000

/dev/rwd0a: 64.0MB (131072 sectors) block size 8192, fragment size 1024

using 4 cylinder groups of 16.00MB, 2048 blks, 3968 inodes.

super-block backups (for fsck -b #) at: 32, 32800, 65568, 98336,

newfs 0d

card ready

rbus_space_alloc: addr 0, size 1000, mask fff, align 1000

/dev/rwd0d: 8.0MB (16384 sectors) block size 8192, fragment size 1024

using 4 cylinder groups of 2.00MB, 256 blks, 448 inodes.

super-block backups (for fsck -b #) at: 32, 4128, 8224, 12320,

newfs 0b

card ready

rbus_space_alloc: addr 0, size 1000, mask fff, align 1000

/dev/rwd0b: 130748 sectors in 32687 FAT16 clusters (2048 bytes/cluster)

MBR type: 6

bps=512 spc=4 res=1 nft=2 rde=512 mid=0xf8 spf=128 spt=32 hds=16 hid=32 bsec=131040

card ready

rbus_space_alloc: addr 0, size 1000, mask fff, align 1000

Extracting read-write fs

0% 0 0.00 KB/s --:-- ETA

19% 175 KB 174.38 KB/s 00:04 ETA/

100% 885 KB 439.40 KB/s 00:00 ETA

100% 885 KB 415.22 KB/s 00:00 ETA

/dev/rwd0a: 64.0MB (131072 sectors) block size 8192, fragment size 1024

using 4 cylinder groups of 16.00MB, 2048 blks, 3968 inodes.

super-block backups (for fsck -b #) at: 32, 32800, 65568, 98336,

Extracting root fs 0% 0 0.00 KB/s --:-- ETA 1% 722 KB 701.11 KB/s 01:26

ETA 2% 1554 KB 754.67 KB/s 01:19 ETA 3% 2335 KB 777.73 KB/s 01:15

ETA 4% 3058 KB 763.62 KB/s 01:16 ETA 6% 3826 KB 757.91 KB/s 01:15

ETA ... 99% 61359 KB 748.26 KB/s 00:00 ETA 99% 61375 KB 739.24 KB/s 00:00

ETA 99% 61407 KB 730.89 KB/s 00:00 ETA 100% 61411 KB 722.43 KB/s 00:00

ETA 100% 61411 KB 715.36 KB/s 00:00 ETA

Upgrade complete

umount: /rootfs: Device busy

Rebooting...

Aug 7 02:13:32 reboot: rebooted by root

Aug 7 02:13:32 init: single user shell terminated, restarting

syncing disks... done

rebooting

*** (C) Codian Ltd 2004-2005 ***

Resetting PCI

Calling Mpc107init

Mpc107init done

Testing SDRAM data lines ... ok

Testing SDRAM address lines ... ok

Relocating .text from FFF00000-FFF0B36E to 0E010000

Relocating .data from FFF0B380 to 0E01B380-0E01B7C8

Clearing .bss from 0E01B7C8-0E09EDA4

Initialising timebase regs

Calling main L1 strap : built at Jul 7 2005 - 23:19:46

L2 found : image size 000362e4 version 2005:07:08 11:19

Starting L2

L2 Bootstrap

Relocating .text from FFF10000-FFF450B0 to 0E010000

Relocating .data from FFF450C0 to 0E0450C0-0E0462E4

Clearing .bss from 0E0462E4-0E0CA930

Calling main Hello from l2_main

card detected in internal slot (EXCA_STATUS = 4c)

waiting until status ready ...ok!

mounting dos0

fatsize = 00010000

no card in external slot (EXCA_A[EXCA_STATUS] = 00)

Product - Unknown (00000054)

MAC address - 00:0d:7c:e2:00:06

Serial number - XX710003

Motherboard serial number - SM00674

Slotmask : 00000028

03 - SD01127

05 - SD01234

Devmode : 00010000

Trying dos1:kupgrade

error opening source file dos1:kupgrade

Trying dos0:kupgrade

error opening source file dos0:kupgrade

Trying dos0:netbsd

copying dos0:netbsd to md0:00000000.........................002f09c3 bytes copied

Image version : 4.5(1.45)

fd=6

loadelf fd=6 Elf_Ehdr=0xefffe58 marks=0xe0c632c flags=0000003f

loadelf line 78

loadelf line 86

loadelf line 93

loadelf line 150

loadelf line 165

loadelf line 178

loadelf line 200

loadelf line 200

ok

MARK[0] = 00090000

MARK[1] = 00090000

MARK[2] = 00000001

MARK[3] = 005ff688

MARK[4] = 00648c48

Copyright (c) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,

2007, 2008, 2009, 2010 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993 The Regents of the

University of California. All rights reserved.

NetBSD 5.1 (ZAPHODCONF) #0: Tue Apr 1 17:33:24 BST 2014

root@bv-ubuntu-09:/ram-work/systems/os/netbsd5_1/usr/src/sys

/arch/sandpoint/compile/obj/ZAPHODCONF

boot process continues

Das Gerät wird erneut gestartet und wird hoffentlich normal in die MCU/TS-Anwendung hochgefahren. Anschließend können Sie es normal neu konfigurieren. Falls das Gerät zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht startet, wenden Sie sich an das Cisco TAC

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.