Inhalt

Einführung

Welche Größe kann ich in meiner TANDBERG Codian MCU oder ISDN GW verwenden?

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Produkte Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence ISDN GW 3241 und Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321.

F. Welche Größe kann ich in meiner TANDBERG Codian MCU oder ISDN GW verwenden?

Wenn Ihr Gerät mit einer bereits installierten Compact-Flash-Karte geliefert wurde, ist dies die beste zu verwendende Karte. Dies hat TANDBERG getestet. Für Einheiten, die nicht mit einer Compact Flash-Karte geliefert wurden, können Sie eine 256 MB Compact Flash-Karte verwenden. Antwort:

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems