Inhalt

Einleitung

Warum wird mein TANDBERG Codian-Produkt mein gültiges SSL-Zertifikat nicht akzeptieren?

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieser Artikel bezieht sich auf Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050, Cisco TelePresence MSE 8000, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 und Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610 Produkte.

F. Warum wird mein TANDBERG Codian-Produkt mein gültiges SSL-Zertifikat nicht akzeptieren?

Manchmal akzeptieren TANDBERG Codian-Produkte keine X.509 SSL-Zertifikate, die auf anderen Geräten funktionieren. Das liegt fast immer daran, dass Ihr Zertifikat bzw. Ihre Schlüsseldatei den endgültigen Wagenrücklauf fehlt.Antwort:

Um dieses Problem zu beheben, öffnen Sie das Zertifikat und/oder die Schlüsseldatei und überprüfen, ob die letzte Zeile des Textes in der Akte einen Wagenrücklauf enthält.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme