Inhalt

Einleitung

Was ist die Pinbelegung eines seriellen Kabels von Codian?

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieser Artikel bezieht sich auf Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050, Cisco TelePresence MSE 8000, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 und Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610-Produkte.

F. Was ist die Pinbelegung eines seriellen Kabels von Codian?

Antwort:

Stecker, RJ45-polig

Verbindung zu

DB9-Buchse

1

—

8

2

—

6

3 MCU TX

—

2

4 GND

—

5

5 GND

—

5

6 MCU RX

—

3

7

—

4

8

—

7

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme