Inhalt

Einleitung

Warum bekomme ich bei meinem Codian-Produkt kontinuierliche Anmeldefehler im Ereignisprotokoll?

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieser Artikel bezieht sich auf Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence Produkte: ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 und Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610.

F. Warum bekomme ich bei meinem Codian-Produkt kontinuierliche Anmeldefehler im Ereignisprotokoll?

Meldungen wie im Ereignisprotokoll weisen darauf hin, dass jemand versucht, auf FTP der Einheit zuzugreifen.Antwort:

17307 2007/04 11:52:50.673 FTP-Info-Sitzung 0

Anmeldung fehlgeschlagen, Benutzer 'ADMINISTRATOR'

17308 04.07.04 11:52:50.865 FTP-Info-Sitzung 0

Anmeldung fehlgeschlagen, Benutzer 'ADMINISTRATOR'

17309 04.07.04 11:52:51.047 FTP-Info-Sitzung 0

Anmeldung fehlgeschlagen, Benutzer 'ADMINISTRATOR'

In der Regel werden Standardbenutzernamen wie "ADMINISTRATOR" verwendet. Jeder Versuch hat ein anderes Kennwort. Um auch nur eine geringe Wahrscheinlichkeit eines nicht autorisierten Zugriffs zu vermeiden, deaktivieren Sie den FTP-Port, während Sie ihn nicht verwenden (gehen Sie zu Netzwerk > Dienste und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen FTP).

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme