Inhalt

Einführung

Ist Codian Mitglied eines WEEE-Compliance-Systems?

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050, Cisco TelePresence MSE 8000 und Cisco TelePresence MCU MSE 8510 Produkte.

F. Ist Codian Mitglied eines WEEE-Compliance-Systems?

Codian ist Mitglied eines REPIC-Systems (Waste of Electrical and Electronic Equipment, Abfallentsorgung für Elektro- und Elektronikgeräte). Für die Entsorgung von Codian-Geräten im Vereinigten Königreich wenden Sie sich bitte an REPIC ( Antwort: www.repic.co.uk ). REPIC hat ein System zur Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten außerhalb des Haushalts im Namen von Mitgliedern des Systems eingerichtet, die gemäß den WEEE-Verordnungen 2006 Verpflichtungen für die Hersteller von Elektro- und Elektronik-Altgeräten außerhalb des Haushalts haben.

Auf der REPIC-Website gibt es eine Seite, auf der die Endnutzer von Unternehmen erfahren, was sie tun sollten, wenn sie einen Artikel über Elektro- und Elektronik-Altgeräte haben, den sie verwerfen wollen, und die sie für die Aufgabe einer Codian Ltd verantwortlich halten. Auf der Seite werden einige erste Überprüfungen beschrieben, die Sie durchführen sollten, bevor Sie REPIC kontaktieren, eine Telefonnummer, die Sie anrufen können, und die Informationen, die REPIC von Ihnen verlangen wird.

Codian ist für alle Fragen der Elektro- und Elektronik-Altgeräte im Vereinigten Königreich verantwortlich, jedoch nicht in jedem anderen Land in Europa. Außerhalb des Vereinigten Königreichs wenden Sie sich bitte an Ihre Distributoren oder Reseller, um Probleme mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten zu beheben.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems