Inhalt

Einleitung

Wie passe ich mich an die Sommerzeit bei meinen Codian-Produkten an?

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieser Artikel bezieht sich auf Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 und Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 361 0 Produkte.

F. Wie passe ich mich an die Sommerzeit bei meinen Codian-Produkten an?

Aktuell passt sich die Codian-Ausrüstung nicht automatisch an die Sommerzeit an. Sie müssen die Uhrzeit (oder UTC-Offset, wenn Sie NTP verwenden) auf Ihrem Codian-Gerät manuell anpassen, wenn Zeitänderungen auftreten. Gehen Sie zu Antwort:Einstellungen > Zeit, um dies zu tun.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme