Inhalt

Einführung

Welche SNMP-Version wird von TMS verwendet?

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Cisco TelePresence Management Suite.

F. Welche SNMP-Version wird von TMS verwendet?

TMS verwendet SNMP Version 2 oder 1, je nach den Systemen, mit denen es kommuniziert. TANDBERG-Endgeräte bieten über SNMP eingeschränkte schreibgeschützte Funktionen, und TMS verwendet SNMP hauptsächlich für die Systemerkennung. Für die Gerätekonfiguration verwendet TMS Methoden, die die Sicherheit von Daten und Kennwörtern gewährleisten.Antwort:

Die SNMP-Version 3 wird von TMS nicht unterstützt.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems