Inhalt

Einleitung

Warum meldet TMS "Keine HTTP-Antwort" für ein MXP-System? "Force Refresh" löscht den Fehler, kehrt aber später zurück.

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Cisco TelePresence Management Suite.

F. Warum meldet TMS "Keine HTTP-Antwort" für ein MXP-System? "Force Refresh" löscht den Fehler, kehrt aber später zurück.

A. Wenn der Status mit Force Refresh gelöscht werden kann, aber später zurückgegeben wird, ist dies ein Symptom, dass der TMS-Datenbanksuchdienst dieses System nicht erreichen kann. Überprüfen Sie, ob ein Webproxy im Netzwerk vorhanden ist, der eine Authentifizierung erfordert, da er den Datenverkehr von den TMS-Diensten blockiert.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme