Inhalt

Einleitung

Warum meldet TMS "Keine HTTP-Antwort" für ein MXP-System, wenn ich über meinen Webbrowser eine Verbindung herstellen kann?

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Cisco TelePresence Management Suite.

F. Warum meldet TMS "Keine HTTP-Antwort" für ein MXP-System, wenn ich über meinen Webbrowser eine Verbindung herstellen kann?

A. TMS muss HTTP oder HTTPS verwenden, um eine Verbindung mit MXP-Systemen herzustellen.

Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk HTTP oder HTTPS vom TMS-Server zulässt, indem Sie den Webbrowser auf dem TMS-Server selbst verwenden. Wenn Sie vom TMS-Server aus eine Verbindung zum MXP-System herstellen können, jedoch nicht von der TMS-Anwendung:

1. Wählen Sie in TMS Systems > Navigator.

2. Wählen Sie den Endpunkt aus, und klicken Sie auf dessen Registerkarte Verbindung.

3. Stellen Sie sicher, dass die IP- oder DNS-Adresse für das System korrekt ist.

4. Überprüfen Sie außerdem, ob ein Webproxy im Netzwerk vorhanden ist, der authentifiziert werden muss, da dies TMS-Dienste blockiert.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme