Inhalt

Einleitung

Warum wird bei der Anmeldung bei TMS die Meldung "Zugriff auf TMS verweigert" angezeigt?

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Cisco TelePresence Management Suite.

Frage: Warum wird bei der Anmeldung bei TMS die Meldung "Zugriff auf TMS verweigert" angezeigt?

A. Diese Meldung wird angezeigt, wenn der angemeldete Benutzer über keine Berechtigungen in TMS verfügt. Überprüfen Sie die TMS-Benutzergruppen, zu denen der Benutzer gehört, und korrigieren Sie die Berechtigungen der Gruppe, oder fügen Sie den Benutzer zu einer Gruppe mit den gewünschten TMS-Berechtigungen hinzu.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme