Inhalt

Einführung

Ich möchte Redundanz für TMS einrichten. Welchen Load Balancer empfiehlt TANDBERG?

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Cisco TelePresence Management Suite.

F. Ich möchte Redundanz für TMS einrichten. Welchen Load Balancer empfiehlt TANDBERG?

TANDBERG empfiehlt oder dokumentiert nicht die Konfiguration bestimmter Lastenausgleichsprodukte, sondern dokumentiert vielmehr die Funktionen und Funktionen, die ein Load Balancer bereitstellen muss, um mit TMS kompatibel zu sein. Die Auswahl und Konfiguration eines bestimmten Lastenausgleichsprodukts bleibt dem Kunden überlassen, da die Bedürfnisse der einzelnen Kunden variieren.Antwort:

Die TANDBERG Management Suite ist kompatibel mit redundanten Konfigurationen und wird in diesen implementiert. Es stehen verschiedene Ausfallsicherheitsstufen zur Verfügung, die den Anforderungen und Kostenzielen des Kunden entsprechen. Weitere Informationen zur TMS-Redundanz finden Sie im Dokument TMS Redundancy Configuration and Overview Document.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems