Inhalt

Einführung

Was ist die MTBF auf dem TMS-Appliance-Server?

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Cisco TelePresence Management Suite.

F. Was ist die MTBF auf dem TMS-Appliance-Server?

Die MTBF (mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen) des TMS-Appliance-Servers beträgt 45.500 Stunden (5,19 Jahre). Antwort:

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems