Inhalt

Einführung

Können mehrere TMS-Server dasselbe System verwalten?

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Cisco TelePresence Management Suite.

F. Können mehrere TMS-Server dasselbe System verwalten?

Nein, ein System kann nur über eine einzige TMS-Installation verwaltet werden. Bei einer TMS-Installation handelt es sich um alle TMS-Server, die dieselbe Back-End-Datenbank verwenden. Systeme können weiterhin von anderen Geräten verwaltet werden, die SNMP oder andere Dienste überwachen, können jedoch nicht mit den von TMS erzwungenen Verwaltungseinstellungen kollidieren.Antwort:

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems