Inhalt

Einleitung

Warum bekomme ich durch Klicken auf das Telnet-Symbol eines Systems den Fehler "Webseite kann nicht angezeigt werden", wenn ich Internet Explorer verwende?

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Cisco TelePresence Management Suite.

F. Warum habe ich durch Klicken auf das Telnet-Symbol eines Systems den Fehler "Webseite kann nicht angezeigt werden", wenn ich Internet Explorer verwende?

A. Microsoft hat das Öffnen von Telnet-URLs in Internet Explorer deaktiviert, sodass diese Funktion nicht verfügbar ist, wenn Internet Explorer als Webbrowser für TMS verwendet wird.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme