Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Einführung

In diesem Dokument werden die Schritte zum Konfigurieren, Überprüfen und Beheben von mehreren WebBridges (WB) über Expressway für WebRTC für Cisco Meeting Server (CMS) beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Expressway X8.11 und höher

- CMS Server 2.3 und höher

- Network Address Translation (NAT)

- Traversal mittels Relays rund um NAT (TURN)

- Session Traversal Utilities für NAT (STUN)

- Domain Name System (DNS)

Konfigurationsvoraussetzungen:

- Um einen Leitfaden für einen einzelnen WB-Proxy über Expressway zu lesen, klicken Sie hier

- Datenbank-Clustering aller CMS-Knoten, klicken Sie hier für den Konfigurationsleitfaden.

- WB, Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) und CallBridge (CB), konfiguriert und für CMS aktiviert, klicken Sie hier für den Konfigurationsleitfaden.

- Clustering der CB-Knoten, klicken Sie hier für den Konfigurationsleitfaden

Verwendete Komponenten

- Expressway X8.11

- CMS 2.3.4 (3 Knoten)

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Wenn die Konfiguration aktiv ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen von Befehlen oder Konfigurationsänderungen verstehen.

Hintergrundinformationen

Expressway bietet ab Version X8.11 Unterstützung für den WebRTC-Proxy mit mehreren WB über Expressway, die Redundanz und Lastenausgleich über WB hinweg ermöglicht.

In Versionen vor X8.11 wird nur Load Balancing unterstützt, und Verbindungen schlagen fehl, wenn der vom Expressway gewählte WB ausfällt.

Expressway-C erkennt die WB-IP-Adressen, indem er DNS mithilfe des Guest Account Client URI abfragt, und von X8.11 verwendet dann Round-Robin, um WebRTC-Verbindungen gleichmäßig zwischen diesen WBs zu verteilen.

Expressway-C unterhält jetzt eine dynamische Liste von IP-Adressen, von denen bekannt ist, dass es sich um WB handelt. Hierzu werden folgende Prozesse verwendet:

- Der DNS wird (etwa alle 60 Minuten) mithilfe des Guest Account Client URI abgefragt, um absichtliche Änderungen an der Bereitstellung zu erkennen. Hostadressen, die dem Service-Datensatz (SRV) hinzugefügt oder daraus entfernt werden

- Anschließend werden die vom DNS zurückgegebenen Host-Adressen überprüft, um festzustellen, ob sie erreichbar sind und ob

sie sind WB (mit einem API-Aufruf)

- Wenn eine Adresse nicht erreichbar ist oder der Host kein WB ist, wird der Expressway-C angehalten, WebRTC-Verbindungen an diese Adresse zu senden, und diese Adressen werden auf der Seite Expressway-C mit dem Fehlgeschlagenen Status markiert.

Hinweis: Dieses Dokument konzentriert sich auf die mehrfache WB-Integration in den Expressway und nicht auf die vollständige Konfiguration des WebRTC-Proxys, die im Leitfaden zum ersten Punkt zu den Konfigurationsvoraussetzungen beschrieben wird.

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

1. Konfigurieren Sie diese DNS SRV-Datensätze für alle WB-Knoten, zu denen der Guest Account Client URI aufgelöst wird:

In diesem Beispiel gilt Folgendes:

Client-URI für Gastkonten: joinext.vngtp.cms

WB1 FQDN: cmsvngtp.vngtp.cms

WB2 FQDN: cms2.vngtp.cms

WB3 FQDN: cmsdb.vngtp.cms

Hinweis: Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass cmsdb.vngtp.cms über mehr Kapazität als die anderen Callbrücken verfügt, sodass die Priorität niedriger ist, um mehr Verbindungen vom Expressway-C dorthin zu ermöglichen.

Diese DNS SRV-Datensätze werden für jeden Host FQDN (Fully Qualified Domain Name) konfiguriert:

SRV-Datensatz

Port

Priorität

Gewicht

Auflöst zu

_cms-web.tls.joinext.vngtp.cms

443

20

1

cmsvngtp.vngtp.cms

_cms-web.tls.joinext.vngtp.cms

443

15

1

cms2.vngtp.cms

_cms-web.tls.joinext.vngtp.cms

443

10

1

cmsdb.vngtp.cms

Beispiel vom DNS-Server:

Hinweis: Um einen besseren Lastenausgleich der WebRTC-Verbindungen über Expressway zu ermöglichen (vorausgesetzt, dass alle Server die gleiche Kapazität haben), stellen Sie sicher, dass die Priorität und das Gewicht für alle oben aufgeführten SRV-Datensätze identisch sind. Im folgenden Beispiel:

SRV-Datensatz

Port

Priorität

Gewicht

Auflöst zu

_cms-web.tls.joinext.vngtp.cms

443

0

0

cmsvngtp.vngtp.cms

_cms-web.tls.joinext.vngtp.cms

443

0

0

cms2.vngtp.cms

_cms-web.tls.joinext.vngtp.cms

443

0

0

cmsdb.vngtp.cms

2. Integrieren Sie WB in Expressway-C mithilfe des externen FQDN (für externe Verwendung):

- Navigieren Sie zu Konfiguration > Unified Communications > Cisco Meeting Server.

- Geben Sie den FQDN in den Guest Account Client URI ein.

- Wählen Sie anschließend Speichern

In diesem Bild ist ein Beispiel dargestellt:

Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Stellen Sie sicher, dass der Expressway-C mit allen WB verbunden werden kann, mit denen der FQDN aufgelöst wird.

Navigieren Sie zu Konfiguration > Unified Communications > Cisco Meeting Server.

Sobald der ExpressPath-C die WB erreicht hat, ist der Status aktiv, wie in diesem Bild gezeigt:

Einige Protokollübersichten darüber, was geschieht, wenn der WB dem Expressway-C hinzugefügt wird:

a) Expressway-C erstellt für die Befehlsausführung ein Objekt UUID für den Webbridge FQDN in seiner Datenbank:

2018-07-09T14:09:10.773+02:00 vcsc httpd[8724]: web: Event="System Configuration Changed" Detail="commands/cmsadd/uuid - created with value: 'd86cf754-dc5c-438f-900f-51e5c702b94e'" Src-ip="192.168.1.5" Src-port="51223" User="admin" Level="1" UTCTime="2018-07-09 12:09:10"

2018-07-09T14:09:10.773+02:00 vcsc httpd[8724]: web: Event="System Configuration Changed" Detail="commands/cmsadd/time_started - created with value: '0'" Src-ip="192.168.1.5" Src-port="51223" User="admin" Level="1" UTCTime="2018-07-09 12:09:10"

2018-07-09T14:09:10.773+02:00 vcsc httpd[8724]: web: Event="System Configuration Changed" Detail="commands/cmsadd/time_finished - created with value: '0'" Src-ip="192.168.1.5" Src-port="51223" User="admin" Level="1" UTCTime="2018-07-09 12:09:10"

2018-07-09T14:09:10.773+02:00 vcsc httpd[8724]: web: Event="System Configuration Changed" Detail="commands/cmsadd/command_state - created with value: 'queued'" Src-ip="192.168.1.5" Src-port="51223" User="admin" Level="1" UTCTime="2018-07-09 12:09:10"

2018-07-09T14:09:10.773+02:00 vcsc httpd[8724]: web: Event="System Configuration Changed" Detail="commands/cmsadd/command_error - created with value: ''" Src-ip="192.168.1.5" Src-port="51223" User="admin" Level="1" UTCTime="2018-07-09 12:09:10"

2018-07-09T14:09:10.773+02:00 vcsc httpd[8724]: web: Event="System Configuration Changed" Detail="commands/cmsadd/name - created with value: 'joinext.vngtp.cms'" Src-ip="192.168.1.5" Src-port="51223" User="admin" Level="1" UTCTime="2018-07-09 12:09:10"

b) Abfrage von DNS für die SRV-Datensätze _cms-web._tls.<WB_FQDN>, in diesem Beispiel _cms web._tls.joinext.vngtp.cms:

205 2018-07-09 12:09:11.029 192.168.1.64 192.168.1.61 DNS 91 Standard query 0xfb10 SRV _cms-web._tls.joinext.vngtp.cms

206 2018-07-09 12:09:11.032 192.168.1.61 192.168.1.64 DNS 246 Standard query response 0xfb10 SRV _cms-web._tls.joinext.vngtp.cms SRV 15 1 443 cms2.vngtp.cms SRV 20 1 443 cmsvngtp.vngtp.cms SRV 10 1 443 cmsdb.vngtp.cms A 192.168.1.211 A 192.168.1.66 A 192.168.1.212

c) Erstellt einzelne Einträge in der Datenbank für jeden WB in Bezug auf den externen Join-URI, der zur Integration verwendet wird:

2018-07-09T14:09:11.187+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,187" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid cb7d5de8-1ab3-4a0d-a52a-8dbc885effeb name: joinext.vngtp.cms name: joinext.vngtp.cms"

2018-07-09T14:09:11.187+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,187" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid cb7d5de8-1ab3-4a0d-a52a-8dbc885effeb name: joinext.vngtp.cms guid: 81db7b67-2aa9-4f64-8d74-04c4037397a8"

2018-07-09T14:09:11.187+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,187" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid cb7d5de8-1ab3-4a0d-a52a-8dbc885effeb name: joinext.vngtp.cms dnsname: cms2.vngtp.cms"

2018-07-09T14:09:11.187+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,187" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid cb7d5de8-1ab3-4a0d-a52a-8dbc885effeb name: joinext.vngtp.cms address: 192.168.1.211"

2018-07-09T14:09:11.187+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,187" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid cb7d5de8-1ab3-4a0d-a52a-8dbc885effeb name: joinext.vngtp.cms priority: 15"

2018-07-09T14:09:11.187+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,187" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid cb7d5de8-1ab3-4a0d-a52a-8dbc885effeb name: joinext.vngtp.cms weight: 1"

2018-07-09T14:09:11.187+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,187" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid cb7d5de8-1ab3-4a0d-a52a-8dbc885effeb name: joinext.vngtp.cms port: 443"

2018-07-09T14:09:11.193+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,193" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 0408bdd0-9ada-45a0-834d-ccda166e8006 name: joinext.vngtp.cms name: joinext.vngtp.cms"

2018-07-09T14:09:11.193+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,193" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 0408bdd0-9ada-45a0-834d-ccda166e8006 name: joinext.vngtp.cms guid: 97d8fa86-7de4-4410-9767-7bc8b1eeaced"

2018-07-09T14:09:11.193+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,193" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 0408bdd0-9ada-45a0-834d-ccda166e8006 name: joinext.vngtp.cms dnsname: cmsvngtp.vngtp.cms"

2018-07-09T14:09:11.193+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,193" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 0408bdd0-9ada-45a0-834d-ccda166e8006 name: joinext.vngtp.cms address: 192.168.1.66"

2018-07-09T14:09:11.193+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,193" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 0408bdd0-9ada-45a0-834d-ccda166e8006 name: joinext.vngtp.cms priority: 20"

2018-07-09T14:09:11.193+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,193" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 0408bdd0-9ada-45a0-834d-ccda166e8006 name: joinext.vngtp.cms weight: 1"

2018-07-09T14:09:11.193+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,193" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 0408bdd0-9ada-45a0-834d-ccda166e8006 name: joinext.vngtp.cms port: 443"

2018-07-09T14:09:11.206+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,206" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid b151839e-a0dd-4176-bbed-ad28e05e9283 name: joinext.vngtp.cms name: joinext.vngtp.cms"

2018-07-09T14:09:11.206+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,206" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid b151839e-a0dd-4176-bbed-ad28e05e9283 name: joinext.vngtp.cms guid: 9c788380-6601-4dba-96e0-739511728369"

2018-07-09T14:09:11.206+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,206" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid b151839e-a0dd-4176-bbed-ad28e05e9283 name: joinext.vngtp.cms dnsname: cmsdb.vngtp.cms"

2018-07-09T14:09:11.206+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,206" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid b151839e-a0dd-4176-bbed-ad28e05e9283 name: joinext.vngtp.cms address: 192.168.1.212"

2018-07-09T14:09:11.206+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,206" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid b151839e-a0dd-4176-bbed-ad28e05e9283 name: joinext.vngtp.cms priority: 10"

2018-07-09T14:09:11.206+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,206" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid b151839e-a0dd-4176-bbed-ad28e05e9283 name: joinext.vngtp.cms weight: 1"

2018-07-09T14:09:11.206+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,206" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid b151839e-a0dd-4176-bbed-ad28e05e9283 name: joinext.vngtp.cms port: 443"

d) Expressway-C erstellt allgemeine Zugriffsregeln für HTTPS- und WebSocket-Datenverkehr in der HTTP-Zulassungsliste im Automatische Regeln für eingehenden Datenverkehr für den allgemeinen Pfad zum WB:

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Sie zur Fehlerbehebung bei Ihrer Konfiguration verwenden können.

Nachfolgend sind einige typische Probleme aufgeführt, die nach der Integration von WB in den Expressway auftreten:

1. Priorität und Gewicht werden auf der CMS-Seite auf der Expressway-C nicht angezeigt, wie im Bild gezeigt:

Erforderliche Protokolle:

- Diagnoseprotokolle, die tcpdump vom Expressway-C enthalten

- Navigieren Sie zu Maintenance > Diagnostics > Diagnostic Logging (Wartung > Diagnose-Protokollierung).

- Stellen Sie sicher, dass Take tcpdump während der Protokollierung aktiviert ist, und wählen Sie dann Start New Log (Neues Protokoll starten) aus.

Suchkriterien in den Protokollen:

a) In den Diagnoseprotokollen:

- Öffnen Sie die Diagnoseprotokolle mit einem Texteditor (z. B. Notepad++), und suchen Sie mithilfe der Option Alle in aktuellem Dokument suchen nach der Join-URL.

- Sie sehen in Protokollen, dass Expressway-C nicht die individuelle WB-UUID unter Verwendung des tatsächlichen FQDN erstellt, sondern unter Verwendung der allgemeinen Join-URL, wie in diesem Protokollausschnitt gezeigt:

2018-07-13T14:44:21.688+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,688" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 0ab708c9-4ce1-47b3-9bb6-2964baf39bb3 name: joinext.vngtp.cms guid: 97d8fa86-7de4-4410-9767-7bc8b1eeaced"

2018-07-13T14:44:21.688+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,688" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 0ab708c9-4ce1-47b3-9bb6-2964baf39bb3 name: joinext.vngtp.cms dnsname: joinext.vngtp.cms"

2018-07-13T14:44:21.688+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,688" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 0ab708c9-4ce1-47b3-9bb6-2964baf39bb3 name: joinext.vngtp.cms address: 192.168.1.66"

2018-07-13T14:44:21.688+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,688" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 0ab708c9-4ce1-47b3-9bb6-2964baf39bb3 name: joinext.vngtp.cms priority: 65536"

2018-07-13T14:44:21.688+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,688" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 0ab708c9-4ce1-47b3-9bb6-2964baf39bb3 name: joinext.vngtp.cms weight: 0"

2018-07-13T14:44:21.688+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,688" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 0ab708c9-4ce1-47b3-9bb6-2964baf39bb3 name: joinext.vngtp.cms port: 443"

2018-07-13T14:44:21.702+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,702" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 4b1b99fb-1b8f-400e-b066-d8906ffcd6fc name: joinext.vngtp.cms name: joinext.vngtp.cms"

2018-07-13T14:44:21.702+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,702" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 4b1b99fb-1b8f-400e-b066-d8906ffcd6fc name: joinext.vngtp.cms guid: 81db7b67-2aa9-4f64-8d74-04c4037397a8"

2018-07-13T14:44:21.702+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,702" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 4b1b99fb-1b8f-400e-b066-d8906ffcd6fc name: joinext.vngtp.cms dnsname: joinext.vngtp.cms"

2018-07-13T14:44:21.702+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,702" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 4b1b99fb-1b8f-400e-b066-d8906ffcd6fc name: joinext.vngtp.cms address: 192.168.1.211"

2018-07-13T14:44:21.702+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,702" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 4b1b99fb-1b8f-400e-b066-d8906ffcd6fc name: joinext.vngtp.cms priority: 65536"

2018-07-13T14:44:21.702+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,702" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 4b1b99fb-1b8f-400e-b066-d8906ffcd6fc name: joinext.vngtp.cms weight: 0"

2018-07-13T14:44:21.702+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,702" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 4b1b99fb-1b8f-400e-b066-d8906ffcd6fc name: joinext.vngtp.cms port: 443"

2018-07-13T14:44:21.706+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,706" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 6cc95c70-0636-4190-85f2-333b86b29c91 name: joinext.vngtp.cms name: joinext.vngtp.cms"

2018-07-13T14:44:21.706+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,706" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 6cc95c70-0636-4190-85f2-333b86b29c91 name: joinext.vngtp.cms guid: 9c788380-6601-4dba-96e0-739511728369"

2018-07-13T14:44:21.706+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,706" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 6cc95c70-0636-4190-85f2-333b86b29c91 name: joinext.vngtp.cms dnsname: joinext.vngtp.cms"

2018-07-13T14:44:21.706+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,706" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 6cc95c70-0636-4190-85f2-333b86b29c91 name: joinext.vngtp.cms address: 192.168.1.212"

2018-07-13T14:44:21.706+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,706" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 6cc95c70-0636-4190-85f2-333b86b29c91 name: joinext.vngtp.cms priority: 65536"

2018-07-13T14:44:21.706+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,706" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 6cc95c70-0636-4190-85f2-333b86b29c91 name: joinext.vngtp.cms weight: 0"

2018-07-13T14:44:21.706+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,706" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 6cc95c70-0636-4190-85f2-333b86b29c91 name: joinext.vngtp.cms port: 443"

b) Bei der Paketerfassung:

- Filtern mit der Verwendung der Zeichenfolge DNS

- Im Ergebnis sehen Sie, dass die DNS-Abfrage für SRV-Datensätze fehlschlägt, wie in diesem Bild gezeigt:

Lösung:

Überprüfen und vergewissern Sie sich, dass diese im DNS-Server vorhanden sind, der vom Expressway-C verwendet wird:

- Weiterleiten der Nachschlagezone (FLZ) mit dem Gastkonto-Client-URI und nicht nur für die Domäne im URI

- Stellen Sie sicher, dass die SRV-Datensätze (_cms-web._tls.<WB_FQDN>) in diesem FLZ konfiguriert sind und die entsprechende Priorität und das entsprechende Gewicht enthalten.

2. Ein oder mehrere WB befinden sich im aktiven Status, nachdem Sie den Cluster mit der externen Join-URL hinzugefügt haben, wie in diesem Bild gezeigt:

Erforderliche Protokolle:

- Diagnoseprotokolle, die tcpdump vom Expressway-C enthalten

- Die Paketerfassung vom Server zeigt den Status "Fehlgeschlagen" mithilfe des Befehls pcap <Schnittstelle> in der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) an, wobei die Schnittstelle die Listening-Schnittstelle des WB ist.

Suchkriterien in den Protokollen:

a) Diagnoseprotokolle:

- Alles in aktuellem Dokument suchen mit der IP-Adresse des ausgefallenen WB

- Der Fehler wird in den Protokollen angezeigt:

Detail="CMS check failed" Address="192.168.1.212", Error="[Errno 111] Connection refused"

b) Bei der Paketerfassung:

- Filtern Sie die Paketerfassung mithilfe der Zeichenfolge ip.addr==<IP-Adresse des ausgefallenen WB>

- Sie sehen TCP-SYN-Nachrichten, die vom Expressway-C an den WB gesendet wurden. In diesem Fall wird weder SYN-ACK noch ACK empfangen, wie in diesem Bild gezeigt:

- WB pcap zeigt an, dass diese TCP-SYN-Nachrichten eingehen, aber keine Antwort (SYN-ACK noch ACK) gesendet wird.

Lösung:

Stellen Sie sicher, dass WB auf diesem CMS-Knoten aktiviert ist. Verwenden Sie dazu den Befehl webbridge enable in der CLI.