Inhalt

Einleitung

Warum werden in den Systeminformationen 1920*1088 Pixel angezeigt, wenn Sie Anrufe mit dem TANDBERG Codec 1080p tätigen?

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Produkte Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 und Cisco TelePresence System EX90.

F. Warum werden in den Systeminformationen 1920*1088 Pixel angezeigt, wenn Sie Anrufe mit dem TANDBERG Codec 1080p tätigen?

Diese Antwort gilt für die folgenden Produkte:Antwort:

TANDBERG EX90

TANDBERG Codec C20

TANDBERG Codec C40

TANDBERG Codec C60

TANDBERG Codec C90

1080p ist 1920*1080 Pixel. Um jedoch das Bild kodieren zu können, muss die Auflösung durch 16 dividierbar sein. Das Bild ist in Makroblöcke mit 16*16 Pixeln unterteilt, wenn es kodiert wird, daher erhalten Sie eine Auflösung von 1920*1088 anstelle von 1920*1080.

Anmerkung: Der Codec fügt 8 schwarze Linien am unteren Rand des kodierten Bildes hinzu. Diese Linien werden am anderen Ende wieder entfernt. Hierfür wird keine Skalierung verwendet.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme