Inhalt

Einleitung

Ich habe eine neue Softwareversion in meinen TANDBERG Codec hochgeladen und kann jetzt nur noch Point-to-Point-Anrufe tätigen, obwohl die MultiSite-Option installiert ist. Warum?

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Produkte Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 und Cisco TelePresence System EX90.

F. Ich habe eine neue Softwareversion in meinen TANDBERG Codec hochgeladen und kann jetzt nur noch Point-to-Point-Anrufe tätigen, obwohl die MultiSite-Option installiert ist. Warum?

Diese Antwort gilt für die folgenden Produkte:Antwort:

TANDBERG EX90

TANDBERG Codec C20

TANDBERG Codec C40

TANDBERG Codec C60

TANDBERG Codec C90

Beim Upgrade auf eine neue Hauptversion benötigen Sie einen gültigen Softwareversionsschlüssel. Ohne den gültigen Release-Schlüssel wird der MultiSite-Optionstaste nicht geladen, sodass Sie nur Point-to-Point-Anrufe tätigen können.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme