Inhalt

Einführung

Unterstützt das TANDBERG EX90 60 fps?

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf das Cisco TelePresence System EX90.

F. Unterstützt das TANDBERG EX90 60 fps?

Ja, aber das ist nur bei sehr guten Lichtverhältnissen zu empfehlen.Antwort:

Melden Sie sich mit ssh beim EX90 an, und führen Sie den folgenden API-Befehl aus, um die Kamerafrequenz festzulegen:

xConfiguration Cameras Camera 1 FrameRate: <30 Hz, 60 Hz>

Hinweis: Da das TANDBERG EX90 ein Desktop-System ist und die Lichtbedingungen in einer normalen Büroumgebung normalerweise nicht gut genug sind, beträgt die Standardeinstellung 30 Hz.

Beachten Sie außerdem, dass die Bildrate bei Übertragung von den optimalen Einstellungen beeinflusst wird:

xConfiguration Video Input Source 3 OptimalDefinition ProfileConfiguration Video Input Source 3 OptimalDefinition Threshold60fps

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems