Inhalt

Einführung

Kann ich das TANDBERG EX90 als USB-Hub verwenden?

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf das Cisco TelePresence System EX90.

F. Kann ich das TANDBERG EX90 als USB-Hub verwenden?

Nein, das ist nicht möglich. Die USB-Host- und USB-Gerätestecker sind für die zukünftige Verwendung vorgesehen.Antwort:

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems