Inhalt

Einführung

Wird das individuell angepasste Hintergrundbild auf dem TANDBERG EX90-Hauptbildschirm im InTouch-Panel angezeigt?

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf das Cisco TelePresence System EX90.

F. Wird das individuell angepasste Hintergrundbild auf dem TANDBERG EX90-Hauptbildschirm im InTouch-Panel angezeigt?

Nein, das ist derzeit nicht möglich.Antwort:

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems