Inhalt

Einführung

Verfügt die TANDBERG EX90 PrecisionHD-Kamera über einen optischen Zoom?

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf das Cisco TelePresence System EX90.

F. Verfügt die TANDBERG EX90 PrecisionHD-Kamera über einen optischen Zoom?

Ja, die PrecisionHD-Kamera des EX90 verfügt über einen vollen 1,5-fach optischen Zoom.Antwort:

1. Tippen Sie unten links im Hauptmenü von inTouch auf das Symbol Anpassungen.

2. Wählen Sie Kamera aus, und passen Sie den Zoom mit den Tasten + und - an.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems