Inhalt

Einführung

Ist der TANDBERG EX90 mit anderen TANDBERG Endgeräten kompatibel?

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf das Cisco TelePresence System EX90.

F. Ist der TANDBERG EX90 mit anderen TANDBERG Endgeräten kompatibel?

Das TANDBERG EX90 ist ein vollständig standardkonformes System, das über Movi, Desktop-Systeme, Set-Top-Systeme, Profile Room-Systeme und TelePresence T3 mit allen aktuellen TANDBERG Endgeräten aus PC-Video verbunden wird.Antwort:

Weitere Informationen zur Interoperabilität finden Sie in den Versionshinweisen für die entsprechende Softwareversion (TC-Plattform).

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems