Inhalt

Einleitung

Kann ich MultiSite auf dem TANDBERG EX90 ausführen?

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieser Artikel bezieht sich auf das Cisco TelePresence System EX90.

F. Kann ich MultiSite auf dem TANDBERG EX90 ausführen?

Ja, in der ersten Version können bis zu 3 Standorte in MultiSite eine Verbindung herstellen.Antwort:

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme