Inhalt

Einführung

Welche Auflösungen unterstützt das TANDBERG EX90 für den DVI-I PC-Bildschirm?

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf das Cisco TelePresence System EX90.

F. Welche Auflösungen unterstützt das TANDBERG EX90 für den DVI-I PC-Bildschirm?

Der EX90 verfügt über einen Antwort:DVI-I-Eingang (integriert als Analogsignal und als Digitaleingang).

Die folgenden Auflösungen werden für die digitale Eingabe des EX90 PC-Bildschirms unterstützt:

- 1920 x 1200 - native Auflösung, empfohlen

- 1920 x 1080 (nicht Vollbild)

- 1776 x 1000 (nicht Vollbild)

- 1680 x 1050

- 1600 x 1200 (nicht Vollbild)

- 1440 x 900

- 1400 x 1050 (nicht Vollbild)

- 1280 x 1024 (nicht Vollbild)

- 1280 x 960 (nicht Vollbild)

- 1280 x 800

- 1280 x 768 (nicht Vollbild)

- 1280 x 720 (nicht Vollbild)

- 1152 x 648 (nicht Vollbild)

- 1024 x 768 (nicht Vollbild)

- 960 x 600 (nicht Vollbild)

- 800 x 600 (nicht Vollbildmodus)

Die folgenden Auflösungen werden vom analogen Eingang des EX90 PC-Bildschirms unterstützt:

- 1920 x 1200 - native Auflösung, empfohlen

- 1680 x 1050

- 1600 x 1200 (nicht Vollbild)

- 1440 x 900

- 1280 x 1024 (nicht Vollbild)

- 1024 x 768 (nicht Vollbild)

- 800 x 600 (nicht Vollbildmodus)

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems