Inhalt

Einführung

Wie aktualisiere ich die Software des TANDBERG Codec?

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Produkte Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 und Cisco TelePresence System EX90.

F. Wie aktualisiere ich die Software des TANDBERG Codec?

Diese Antwort gilt für die folgenden Produkte:Antwort:

TANDBERG EX90

TANDBERG Codec C20

TANDBERG Codec C40

TANDBERG Codec C60

TANDBERG Codec C90

Sie können den TANDBERG Codec über die Webschnittstelle aktualisieren.

Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse ein, um über HTTP eine Verbindung zum TelePresence-Produkt herzustellen.

2. Wählen Sie die Registerkarte Upgrade aus, und klicken Sie auf Durchsuchen... und suchen Sie die Aktualisierungsdatei (.PKG).

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Software installieren, um die Installation zu starten.

4. Lassen Sie das System einige Minuten lang, damit der Installationsprozess abgeschlossen werden kann. Das Upgrade dauert etwa 4-5 Minuten.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems