Inhalt

Einführung

Wie kann ich den TANDBERG Codec auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen?

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Produkte Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 und Cisco TelePresence System EX90.

F. Wie kann ich den TANDBERG Codec auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen?

Diese Antwort gilt für die folgenden Produkte:Antwort:

TANDBERG Codec C20

TANDBERG Codec C40

TANDBERG Codec C60

TANDBERG Codec C90

TANDBERG EX90

Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann mithilfe eines einzigen API-Befehls durchgeführt werden.

Melden Sie sich mithilfe von SSH (Secure Shell) als admin beim System an:

1. Führen Sie den API-Befehl aus: xCommand-Systemeinheit FactoryReset bestätigen: Ja

2. Das System wird jetzt neu gestartet.

Das Verfahren wird zurückgesetzt oder gelöscht:

- Alle Kennwörter werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

- Alle Konfigurationen auf die Werkseinstellungen, einschließlich SIP- und H.323-Einstellungen

- Lokales Telefonbuch

- Alle Protokolle

- DHCP-Informationen

Das Verfahren löscht keine Softwareversions- und Optionsschlüssel.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems